import { Download } from 'lucide-react';

export default function AGB() {
  return (
    <div className="bg-slate-50 min-h-screen pt-28 pb-20">
      <div className="container-custom">
        <div className="max-w-4xl mx-auto bg-white p-8 md:p-12 rounded-[2.5rem] shadow-sm border border-slate-100">
          <div className="flex flex-col md:flex-row md:items-center justify-between gap-6 mb-8">
            <div>
              <h1 className="text-4xl font-extrabold text-primary mb-2">Liefer- und Zahlungsbedingungen</h1>
              <p className="text-slate-500 font-medium">Stand Januar 2026</p>
            </div>
            <a
              href="/assets/AGB MB Grid 1-2026.pdf"
              download
              className="btn-primary !py-3 !px-6 flex items-center gap-2"
            >
              <Download size={18} />
              Als PDF herunterladen
            </a>
          </div>
          
          <div className="space-y-8 text-slate-600 leading-relaxed">
            <div>
              <h2 className="text-2xl font-bold text-primary mb-4">1. Allgemeines</h2>
              <div className="space-y-4">
                <p>
                  Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen (L&Z) der MB Grid Solutions & Services gelten ausschließlich;
                  entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an,
                  es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
                </p>
                <p>
                  Unsere L&Z gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen.
                </p>
              </div>
            </div>

            <div>
              <h2 className="text-2xl font-bold text-primary mb-4">2. Angebote</h2>
              <p>
                Sofern nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet, sind unsere Angebote freibleibend; die Bestellung
                des Kunden ist als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren.
              </p>
            </div>

            <div>
              <h2 className="text-2xl font-bold text-primary mb-4">3. Preise</h2>
              <p>
                Die Preise gelten für den in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und
                Lieferumfang. Mehrleistungen werden gesondert berechnet. Die Hohlpreise verstehen sich in Euro zuzüglich
                Metallzuschlag, gegebenenfalls Verpackung, auftragsspezifischer Schnittkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
              </p>
            </div>

            <div>
              <h2 className="text-2xl font-bold text-primary mb-4">4. Metallnotierung</h2>
              <p>
                Basis zur Kupferabrechnung ist die Notierung „LME Copper official price cash offer“, Durchschnitt des
                Liefervormonats zuzüglich der dann aktuellen von uns benannten Kupfer-Prämie.
              </p>
            </div>

            <div>
              <h2 className="text-2xl font-bold text-primary mb-4">17. Technische Beratungsdienstleistungen</h2>
              <p>
                Die technische Unterstützung ersetzt weder die Fachplanung noch die Ausführungs- oder Prüvverantwortung
                des beauftragten Ingenieurbüros, Planers oder der ausführenden Fachfirma bzw. verantwortlichen Abteilung.
              </p>
              <p className="mt-4">
                Alle Hinweise, Einschätzungen und Empfehlungen der MB Grid Solutions and Services erfolgen ohne Gewähr
                und entbinden den jeweiligen Auftragnehmer nicht von seiner eigenen fachlichen Prüfung, Planung und Verantwortung.
              </p>
            </div>

            <div className="pt-8 border-t border-slate-100">
              <p className="font-bold text-primary">Remshalden, 22.1.2026</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
