const AGB = () => (
  <div className="container">
    <section>
      <h1 className="no-underline">Liefer- und Zahlungsbedingungen</h1>
      <div style={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'baseline', marginBottom: '2rem', flexWrap: 'wrap', gap: '1rem' }}>
        <p className="subtitle" style={{ margin: 0 }}>Stand Januar 2026</p>
        <a
          href="/assets/AGB MB Grid 1-2026.pdf"
          download
          className="button"
          style={{ fontSize: '0.9rem', padding: '0.5rem 1rem' }}
        >
          Als PDF herunterladen
        </a>
      </div>
      
      <div className="legal-content">
        <div className="legal-section">
          <h2>1. Allgemeines</h2>
          <p>
            Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen (L&Z) der MB Grid Solutions & Services gelten ausschließlich; 
            entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, 
            es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere L&Z gelten auch dann, 
            wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren L&Z abweichender Bedingungen des Bestellers die 
            Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. Unsere L&Z gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
            § 310 Abs. 1 BGB sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen.
          </p>
          <p>
            Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen, Ergänzungen usw. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
          </p>
          <p>
            Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 
            derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen L&Z nicht 
            unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. Bezüglich Beratungsleistungen weisen 
            wir ausdrücklich auf Punkt 17 hin.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>2. Angebote</h2>
          <p>
            Sofern nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet, sind unsere Angebote freibleibend; die Bestellung 
            des Kunden ist als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>3. Preise</h2>
          <p>
            Die Preise gelten für den in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 
            Lieferumfang. Mehrleistungen werden gesondert berechnet. Die Hohlpreise verstehen sich in Euro zuzüglich 
            Metallzuschlag, gegebenenfalls Verpackung, auftragsspezifischer Schnittkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>4. Metallnotierung</h2>
          <p>
            Basis zur Kupferabrechnung ist die Notierung „LME Copper official price cash offer“, Durchschnitt des 
            Liefervormonats zuzüglich der dann aktuellen von uns benannten Kupfer-Prämie.
          </p>
          <p>
            Basis zur Aluminiumabrechnung ist die Notierung „LME Aluminium official price cash offer“, Durchschnitt 
            des Liefervormonats zuzüglich der dann von uns benannten Aluminium-Prämie. USD werden auf Basis des 
            EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) in EUR umgerechnet. Die entsprechenden Notierungen können Sie der Web-Seite 
            <a href="https://www.westmetall.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> www.westmetall.com</a> entnehmen. 
            Die Prämienzuschläge können stark variieren und MB Grid Solutions & Services behält sich das Recht vor, 
            diese fristgerecht anzupassen, ungeachtet der Angebotslegung.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>5. Metallzahl</h2>
          <p>
            Die von uns ausgewiesene Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße für den Metallinhalt, 
            die in die Berechnung des Gesamtpreises eines Kabels eingeht. Damit entsprechen wir Ihrem Wunsch eine 
            Vergleichbarkeit in ihrem System auf Hohlpreisbasis zu ermöglichen. Die Metallzahl gibt damit nicht das 
            Gewicht des tatsächlich im Kabel enthaltenen Leitermetalls an. Sie ist ein rein kalkulatorischer 
            Berechnungsfaktor, der jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die im Kabel verwendeten Kupfer- bzw. 
            Aluminiummengen zulässt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, final nur den Vollpreis für Vergleichszwecke 
            heranzuziehen. Soweit Sie es wünschen andere Metallzahlen zu Grunde zu legen, sind wir gerne dazu bereit, 
            das Angebot in den Bestandteilen umzurechnen. Bei jeglicher Änderung bleibt aber der Vollpreis der gleiche Betrag.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>6. Auftragsänderung / Auftragsstorno</h2>
          <p>
            Nach Auftragsbestätigung werden Änderungen an bestätigten Aufträgen nur nach Prüfung und gesonderter 
            ausdrücklicher Zustimmung durch uns akzeptiert. Wir behalten uns bei allen Auftragsänderungen das Recht vor, 
            einen durch die Änderung entstandenen Mehraufwand, wie z.B. Bearbeitungskosten oder Entsorgungskosten in 
            Rechnung zu stellen.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>7. Eigentumsvorbehalt</h2>
          <p>
            Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren – nachfolgend: Vorbehaltsware – bis zur vollständigen 
            Begleichung aller unserer Forderungen aus den Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, das Eigentum vor. 
            Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung 
            aufgenommen werden (Kontokorrentvorbehalt).
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>8. Zahlungsbedingungen | Aufrechnung | Zurückbehaltungsrechte</h2>
          <p>
            Unsere Rechnungen sind 10 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Bei Nichteinhaltung der 
            vereinbarten Zahlungsbedingungen sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 7 %-Punkten über dem Basiszinssatz 
            zu berechnen; das Recht zur Geltendmachung weitergehender Schäden, insbesondere nachgewiesener höherer 
            Zinsen, bleibt hiervon unberührt.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>9. Liefervorbehalt | Teillieferungen</h2>
          <p>
            Sämtliche Lieferzusagen unsererseits stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, 
            unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch unsere Produzenten. Wir behalten uns 
            jederzeit Teillieferungen vor. Darüber hinaus behalten wir uns branchenübliche Über- oder Unterlieferungen 
            bis zu 10 % der bestellten Menge vor.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>10. Lieferfristen und Liefertermine</h2>
          <p>
            Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern wir 
            verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
            (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und 
            gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
            Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine 
            bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der 
            Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn 
            wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa 
            aufgrund höherer Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
          </p>
          <p>
            Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 
            aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
          </p>
          <p>
            Die gesetzlichen Rechte bleiben im Übrigen unberührt.
          </p>
          <p>
            Fixgeschäfte setzen die ausdrückliche schriftliche Bezeichnung als solche voraus. Ansonsten ist der 
            Besteller stets verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen, wenn von uns 
            zugesagte Termine und/ oder Fristen nicht eingehalten werden. Wird auch die Nachfrist nicht eingehalten, 
            ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Im Fall höherer Gewalt und/oder sonstiger von 
            uns nicht vorhersehbarer außergewöhnlicher und/oder unverschuldeter Umstände, auch wenn sie bei unserem 
            Vorlieferanten eintreten, verlängert sich eine von uns zugesagte Lieferfrist bis zur Behebung des 
            vorerwähnten Ereignisses. Ist dieser Zeitpunkt nicht überblickbar, sind sowohl der Besteller als auch 
            wir berechtigt, von dem abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind beiderseits 
            Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Wir verpflichten uns, bei Bekanntwerden vorerwähnter Umstände 
            den Besteller hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.
          </p>
          <p>
            Ist die Einhaltung eines Termins davon abhängig, dass uns seitens des Bestellers bestimmte Angaben 
            und/oder Pläne, Freigabeerklärungen oder ähnliches erteilt werden, beginnt die Lieferfrist erst von dem 
            Zeitpunkt an zu laufen, zu dem uns die vollständigen Angaben des Bestellers schriftlich vorliegen. 
            Wird die Anlieferung auf Wunsch des Bestellers über den vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt hinausgeschoben, 
            kann von uns beginnend mit einer Frist von frühestens 10 Werktagen nach Anzeige der Versandbereitschaft 
            dem Besteller ein Lagergeld in Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, maximal 
            jedoch 10 % insgesamt berechnet werden.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>11. Abrufaufträge</h2>
          <p>
            Wird uns ein Abrufauftrag erteilt und werden über die Abruftermine keine gesonderten schriftlichen 
            Vereinbarungen getroffen, ist der Besteller verpflichtet, uns die einzelnen Abruftermine so mitzuteilen, 
            dass zwischen Eingang der Abrufmitteilung bei uns und Auslieferung mindestens 14 Werktage und die letzte 
            Auslieferung spätestens 90 Tage nach unserer Auftragsbestätigung liegt.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>12. Maß- und Gewichtsangaben</h2>
          <p>
            Alle Angaben über Durchmesser, Gewicht, technische Gestaltung, Herstellung und Umfang der von uns zu 
            liefernden Ware stehen unter dem Vorbehalt der Abweichung innerhalb der handelsüblichen zulässigen 
            Toleranzen. Darüber hinaus behalten wir uns Änderungen, die einer technischen Verbesserung dienen, 
            jederzeit vor. Farbabweichungen und/oder Abweichungen in der äußeren Beschaffenheit der von uns zu 
            liefernden Ware, die jedoch deren Qualität und technische Wirksamkeit unbeeinflusst lässt, begründen 
            keine Mängelhaftungsansprüche des Bestellers.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>13. Gefahrübergang und -tragung</h2>
          <p>
            Die Lieferung erfolgt DAP frei Bestimmungsort Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung 
            und eine etwaige Nacherfüllung ist.
          </p>
          <p>
            Wird die bestellte Ware von uns versandbereit gestellt und/oder verzögert sich die Versendung und/oder 
            der Abruf aus Gründen, die vom Besteller zu vertreten sind, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus 
            entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale 
            Entschädigung i.H. von 2% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, maximal jedoch 10 % 
            insgesamt beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der 
            Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 
            (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; 
            die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis 
            gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
            entstanden ist. Rücksendungen an uns, die nicht vorher von uns schriftlich bestätigt worden sind, 
            erfolgen auf alleinige Gefahr des Bestellers.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>14. Mängelhaftung</h2>
          <p>
            Wir haften nur dann für die Einhaltung objektiver Anforderungen an der Ware, wenn und soweit zwischen 
            dem Besteller und uns keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen wurde. Die einzuhaltenden subjektiven 
            Anforderungen gehen den einzuhaltenden objektiven Anforderungen vor. Im Zweifel ergeben sich die 
            vereinbarten Anforderungen an die Ware aus dem von uns bereitgestellten Datenblatt. Einzelne, nicht 
            immer auszuschließende marginale Abweichungen, dürfen durch Reparaturen, wie zum Beispiel 
            Mantelmanschetten nachgebessert werden.
          </p>
          <p>
            Jedwede Mängelhaftungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser die ihm übersandte Ware 
            unverzüglich, d. h. in der Regel sofort bei Anlieferung (noch in Anwesenheit des Transporteurs) auf 
            ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit hin überprüft und uns zu verzeichnende sichtbare Mängel unmittelbar 
            nach Erhalt der Ware und verdeckte Mängel unmittelbar nach deren Feststellung schriftlich mitteilt. 
            Soweit ein rechtzeitig gerügter, nicht nur unerheblicher Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach 
            unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung (Nacherfüllung) berechtigt.
          </p>
          <p>
            Wir übernehmen im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall Ein- oder Ausbaukosten, wenn und soweit die 
            Mangelhaftigkeit der Ware zum Zeitpunkt des Einbaus dem Besteller bekannt oder grob fahrlässig unbekannt 
            geblieben ist. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder 
            verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder 
            schlägt sie in sonstiger Weise fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag 
            zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
          </p>
          <p>
            Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind nach näherer Maßgabe der 
            Regelungen in nachstehender Ziffer 15 ausgeschlossen bzw. beschränkt. Die Verjährungsfristen für 
            Mängelhaftungsansprüche beträgt 24 Monate ab Übergabe der Ware.
          </p>
          <p>
            Sollte es bei einer Mängelrüge zu unterschiedlichen Meinungen bezüglich des Kabelschaden kommen, gilt 
            hier im Zweifelsfall nur die Expertise des VDE-Instituts selbst. Andere, auch akkreditierte Testlabore, 
            akzeptieren wir nicht. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass beim Verlegen des Kabels in den Graben 
            oder in Rohren, bzw. in Bauwerke eine ständige Sichtkontrolle durch den Kabelverleger vorzunehmen ist, 
            ob Auffälligkeiten zu vermerken sind. Eine spätere Reklamation, die fahrlässiges Verhalten vermuten lässt, 
            schränkt sich damit ein. Dies gilt auch bei der Annahme der Ware, wo offensichtliche Beschädigungen 
            direkt zu kommunizieren sind. Spätere Ansprüche nach Akzeptanz einer einwandfreien Belieferung sind 
            detailliert zu beweisen.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>15. Schadenersatz | Gesamthaftung</h2>
          <p>
            Wir haften unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus einer Verletzung 
            von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf mindestens fahrlässiger Pflichtverletzung unsererseits oder 
            unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; ebenso haften wir unbeschränkt im Fall 
            von uns übernommenen bzw. abgegebenen Garantien und Zusicherungen, sofern ein davon umfasster Mangel 
            unsere Haftung auslöst sowie im Fall einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstigen 
            Gefährdungshaftungstatbeständen. Im Fall sonstiger schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
            („Kardinalpflichten“) ist unsere verbleibende Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden 
            beschränkt. Mangelfolgeschäden sowie entgangener Gewinn schließen wir grundsätzlich aus.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>16. Kabeltrommeln</h2>
          <p>
            Unsere Kabel werden auf stabilen Vollholztrommeln geliefert. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen Partner, 
            die diese Trommeln gegen eine Gebühr abholen.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>17. Technische Beratungsdienstleistungen</h2>
          <p>
            Die technische Unterstützung ersetzt weder die Fachplanung noch die Ausführungs- oder Prüfverantwortung 
            des beauftragten Ingenieurbüros, Planers oder der ausführenden Fachfirma bzw. verantwortlichen Abteilung.
          </p>
          <p>
            Alle Hinweise, Einschätzungen und Empfehlungen der MB Grid Solutions and Services erfolgen ohne Gewähr 
            und entbinden den jeweiligen Auftragnehmer nicht von seiner eigenen fachlichen Prüfung, Planung und Verantwortung.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-section">
          <h2>18. Sonstiges</h2>
          <p>
            Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
            Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Stuttgart, der Erfüllungsort der Lieferverpflichtung oder das für den 
            Sitz des Bestellers zuständige Gericht, sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
            Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
          </p>
          <p>
            Mit der Veröffentlichung der vorliegenden L&Z im Internet werden alle von uns früher verwendeten 
            Bedingungen gegenstandslos.
          </p>
        </div>

        <div className="legal-footer" style={{ marginTop: '2rem' }}>
          <p>Remshalden, 22.1.2026</p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
);

export default AGB;
