---
title: Impressum
---

# Angaben gemäß § 5 TMG
MB Grid Solutions & Services GmbH
Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

# Vertreten durch
Michael Bodemer
Klaus Mintel

# Kontakt
E-Mail: [info@mb-grid-solutions.com](mailto:info@mb-grid-solutions.com)
Web: [www.mb-grid-solutions.com](https://www.mb-grid-solutions.com)

# Registereintrag
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 803379

# Urheberrecht
Alle auf der Website veröffentlichten Texte, Bilder und sonstigen Informationen unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Urheberrecht. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Wiedergabe bzw. Weitergabe der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.
