---
title: NA2X(F)KLD2Y
sku: NA2X(F)KLD2Y-high-voltage-cables
slug: na2xfkld2y
description: >
  Die NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für hohe
  Spannungsklassen (64/110kV) konzipiert und verwendet hochleitfähige
  Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Strombelastbarkeit
  und Durchschlagsfestigkeit erfordern.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d11948f
    category: Hochspannungskabel
featuredImage: null
images: []
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Die NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie ist für den Einsatz in
              Hochspannungsanwendungen konzipiert und bietet eine optimale
              Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Mit ihrer
              fortschrittlichen XLPE-Isolierung und Kupferleitern erfüllt sie
              hohe Anforderungen an die Durchschlagsfestigkeit und
              Thermozyklierung.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: draft
---

#### Technische Übersicht

Die **NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie** ist für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Mit ihrer fortschrittlichen XLPE-Isolierung und Kupferleitern erfüllt sie hohe Anforderungen an die **Durchschlagsfestigkeit** und **Thermozyklierung**.

#### Technische Leistung und Konstruktion

Die Kabelserie ist entwickelt, um eine hohe **Strombelastbarkeit** und **Kurzschlussstromfestigkeit** zu gewährleisten. Die Verwendung von hochreinem Kupfer maximiert die Leitfähigkeit und unterstützt effiziente Energieübertragung. Die XLPE-Isolierung bietet eine hervorragende thermische Beständigkeit und ermöglicht den Einsatz in verschiedenen thermischen Bedingungen.

<ul>
<li>Verstärkte Isolierung für verbesserte **Durchschlagsfestigkeit**</li>
<li>Optimierte Kabelgeometrie zur Unterstützung der **elektromagnetischen Verträglichkeit** (EMV)</li>
<li>Effektive Spannungsinduzierungsreduktion durch spezielle Abschirmtechniken</li>
</ul>

#### Installations- und Normkonformität

Die NA2X(F)KLD2Y-Kabelserie unterstützt diverse Verlegeverfahren wie **Erdverlegung**, **Kabeltrassen-Montage** und **Kleeblattformation**, was ihre Vielseitigkeit in der praktischen Anwendung unterstreicht. Sie entspricht den internationalen Normen, inklusive **IEC-Konformität**, **CPR-Klassifizierung** und trägt die **CE-Kennzeichnung**.

<ul>
<li>Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verlegebedingungen und Umgebungen</li>
<li>Einhaltung strenger internationaler und europäischer Standards</li>
<li>Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen</li>
</ul>

<Block type="productTabs" data={{"id":"699eed030b909000019d3529","blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d1194fa","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11949e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119498","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119499","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d11949a","value":"16,5"},{"id":"699de42bad0808777d11949b","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11949c","value":"86"},{"id":"699de42bad0808777d11949d","value":"5510"}],"configuration":"1×240RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194a5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11949f","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194a0","value":"0,13"},{"id":"699de42bad0808777d1194a1","value":"15,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194a2","value":"2,2"},{"id":"699de42bad0808777d1194a3","value":"86"},{"id":"699de42bad0808777d1194a4","value":"5630"}],"configuration":"1×300RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194ac","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194a6","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194a7","value":"0,1"},{"id":"699de42bad0808777d1194a8","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194a9","value":"2,2"},{"id":"699de42bad0808777d1194aa","value":"87"},{"id":"699de42bad0808777d1194ab","value":"5750"}],"configuration":"1×400RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194b3","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194ad","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194ae","value":"0,08"},{"id":"699de42bad0808777d1194af","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194b0","value":"2,3"},{"id":"699de42bad0808777d1194b1","value":"90"},{"id":"699de42bad0808777d1194b2","value":"6380"}],"configuration":"1×500RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194ba","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194b4","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194b5","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1194b6","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194b7","value":"2,4"},{"id":"699de42bad0808777d1194b8","value":"94"},{"id":"699de42bad0808777d1194b9","value":"7000"}],"configuration":"1×630RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194c1","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194bb","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194bc","value":"0,05"},{"id":"699de42bad0808777d1194bd","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194be","value":"2,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194bf","value":"98"},{"id":"699de42bad0808777d1194c0","value":"7960"}],"configuration":"1×800RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194c8","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194c2","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194c3","value":"0,04"},{"id":"699de42bad0808777d1194c4","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194c5","value":"2,6"},{"id":"699de42bad0808777d1194c6","value":"103"},{"id":"699de42bad0808777d1194c7","value":"9030"}],"configuration":"1×1000RM"},{"id":"699de42bad0808777d1194cf","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194c9","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194ca","value":"0,03"},{"id":"699de42bad0808777d1194cb","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194cc","value":"2,8"},{"id":"699de42bad0808777d1194cd","value":"112"},{"id":"699de42bad0808777d1194ce","value":"10450"}],"configuration":"1×1200RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194d6","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194d0","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194d1","value":"0,03"},{"id":"699de42bad0808777d1194d2","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194d3","value":"2,8"},{"id":"699de42bad0808777d1194d4","value":"114"},{"id":"699de42bad0808777d1194d5","value":"11190"}],"configuration":"1×1400RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194dd","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194d7","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194d8","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d1194d9","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194da","value":"2,9"},{"id":"699de42bad0808777d1194db","value":"118"},{"id":"699de42bad0808777d1194dc","value":"12140"}],"configuration":"1×1600RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194e4","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194de","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194df","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d1194e0","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194e1","value":"3,1"},{"id":"699de42bad0808777d1194e2","value":"122"},{"id":"699de42bad0808777d1194e3","value":"13220"}],"configuration":"1×1800RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194eb","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194e5","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194e6","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d1194e7","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1194e8","value":"3,1"},{"id":"699de42bad0808777d1194e9","value":"124"},{"id":"699de42bad0808777d1194ea","value":"13900"}],"configuration":"1×2000RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194f2","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194ec","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194ed","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d1194ee","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194ef","value":"3,3"},{"id":"699de42bad0808777d1194f0","value":"133"},{"id":"699de42bad0808777d1194f1","value":"15970"}],"configuration":"1×2500RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1194f9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1194f3","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1194f4","value":"0,01"},{"id":"699de42bad0808777d1194f5","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194f6","value":"3,5"},{"id":"699de42bad0808777d1194f7","value":"141"},{"id":"699de42bad0808777d1194f8","value":"18720"}],"configuration":"1×3000RMS"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119492","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119493","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119494","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119495","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119496","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119497","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119491","label":"Spannung","value":"64/110 kV"}],"voltageLabel":"64/110 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d119490","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"64/110"}]}} />

