---
title: Home &#8211; Deutsch
excerpt: >-
  [vc_row type=&#8221;full_width_background&#8221;
  full_screen_row_position=&#8221;middle&#8221;
  column_margin=&#8221;default&#8221; equal_height=&#8221;yes&#8221;
  content_placement=&#8221;bottom&#8221; column_direction=&#8221;default&#8221;
  column_direction_tablet=&#8221;default&#8221;
  column_direction_phone=&#8221;default&#8221; bg_color=&#8221;#d1d1ca&#8221;
  bg_image=&#8221;45569&#8243; bg_position=&#8221;center bottom&#8221;
  background_image_loading=&#8221;lazy-load&#8221;
  bg_repeat=&#8221;no-repeat&#8221; video_bg=&#8221;use_video&#8221;
  video_mp4=&#8221;/uploads/2025/02/header.mp4&#8243;
  video_webm=&#8221;/uploads/2025/02/header.webm&#8221;
  background_video_loading=&#8221;lazy-load&#8221;
  scene_position=&#8221;center&#8221; top_padding=&#8221;15%&#8221;
  bottom_padding=&#8221;13%&#8221; text_color=&#8221;light&#8221;
  text_align=&#8221;left&#8221; row_border_radius=&#8221;none&#8221;
  row_border_radius_applies=&#8221;bg&#8221; overflow=&#8221;visible&#8221;
  enable_gradient=&#8221;true&#8221;
  color_overlay=&#8221;rgba(0,0,0,0.01)&#8221;
  color_overlay_2=&#8221;rgba(0,0,0,0.32)&#8221;&#8230;
featuredImage: null
locale: de
---
# Home &#8211; Deutsch

<h1><strong>Wir tragen zum Ausbau der Energiekabelnetze für eine <em>grüne</em> Zukunft bei</strong></h1>

<h4>Niederspannung</h4>
<p>Zuverlässige und sichere Stromversorgung für den Alltag.
<h4>Mittelspannung</h4>
<p>Das perfekte Gleichgewicht zwischen Kraft und Leistung für industrielle und städtische Netze.
<h4>Hochspannung</h4>
<p>Maximale Leistung über große Entfernungen &#8211; ohne Kompromisse.
<h4>Solar Cables</h4>
<p>Connecting the sun’s energy to your sustainable future.[fancy_box box_style=&#8221;hover_desc&#8221; icon_family=&#8221;custom&#8221; custom_icon_image=&#8221;6486&#8243; image_url=&#8221;6521&#8243; hover_color=&#8221;accent-color&#8221; hover_desc_color_opacity=&#8221;default&#8221; hover_desc_hover_overlay_opacity=&#8221;default&#8221; icon_position=&#8221;bottom&#8221; box_alignment=&#8221;left&#8221; hover_desc_bg_animation=&#8221;long_zoom&#8221; border_radius=&#8221;default&#8221; image_loading=&#8221;lazy-load&#8221; color_scheme=&#8221;dark&#8221; secondary_content=&#8221;here&#8217;s some awesome text that would only be shown on hover&#8221; min_height=&#8221;500&#8243; hover_content=&#8221;Zuverlässige und sichere Stromversorgung für den Alltag.&#8221; link_url=&#8221;/de/stromkabel/niederspannungskabel/&#8221;]
<h3>Niederspannung</h3>
[/fancy_box][fancy_box box_style=&#8221;hover_desc&#8221; icon_family=&#8221;custom&#8221; custom_icon_image=&#8221;6487&#8243; image_url=&#8221;6517&#8243; hover_color=&#8221;accent-color&#8221; hover_desc_color_opacity=&#8221;default&#8221; hover_desc_hover_overlay_opacity=&#8221;default&#8221; icon_position=&#8221;bottom&#8221; box_alignment=&#8221;left&#8221; hover_desc_bg_animation=&#8221;long_zoom&#8221; border_radius=&#8221;default&#8221; image_loading=&#8221;lazy-load&#8221; color_scheme=&#8221;dark&#8221; secondary_content=&#8221;&#8221; min_height=&#8221;500&#8243; hover_content=&#8221;Das perfekte Gleichgewicht zwischen Kraft und Leistung für industrielle und städtische Netze.&#8221; link_url=&#8221;/de/stromkabel/mittelspannungskabel/&#8221;]
<h3>Mittelspannung</h3>
[/fancy_box][fancy_box box_style=&#8221;hover_desc&#8221; icon_family=&#8221;custom&#8221; custom_icon_image=&#8221;6485&#8243; image_url=&#8221;6527&#8243; hover_color=&#8221;accent-color&#8221; hover_desc_color_opacity=&#8221;default&#8221; hover_desc_hover_overlay_opacity=&#8221;default&#8221; icon_position=&#8221;bottom&#8221; box_alignment=&#8221;left&#8221; hover_desc_bg_animation=&#8221;long_zoom&#8221; border_radius=&#8221;default&#8221; image_loading=&#8221;lazy-load&#8221; color_scheme=&#8221;dark&#8221; secondary_content=&#8221;here&#8217;s some awesome text that would only be shown on hover&#8221; min_height=&#8221;500&#8243; hover_content=&#8221;Maximale Leistung über große Entfernungen &#8211; ohne Kompromisse.&#8221; link_url=&#8221;/de/stromkabel/hochspannungskabel/&#8221;]
<h3>Hochspannung</h3>
[/fancy_box][fancy_box box_style=&#8221;hover_desc&#8221; icon_family=&#8221;custom&#8221; custom_icon_image=&#8221;6484&#8243; image_url=&#8221;6519&#8243; hover_color=&#8221;accent-color&#8221; hover_desc_color_opacity=&#8221;default&#8221; hover_desc_hover_overlay_opacity=&#8221;default&#8221; icon_position=&#8221;bottom&#8221; box_alignment=&#8221;left&#8221; hover_desc_bg_animation=&#8221;long_zoom&#8221; border_radius=&#8221;default&#8221; image_loading=&#8221;lazy-load&#8221; color_scheme=&#8221;dark&#8221; secondary_content=&#8221;here&#8217;s some awesome text that would only be shown on hover&#8221; min_height=&#8221;500&#8243; hover_content=&#8221;Verbindet die Energie der Sonne mit einer nachhaltigen Zukunft.&#8221; link_url=&#8221;/de/solarkabel&#8221;]
<h3>Solar</h3>
[/fancy_box]
<h3>Was wir machen</h3>
Wir sorgen dafür, dass der Strom fließt – mit qualitätsgeprüften Kabeln. Von Niederspannung bis zur Hochspannung
<h6>01</h6>

<h4>Belieferung von Energieversorgen, Wind- und Solarparks, Industrie und Handel</h4>
Wir begleiten Ihre Projekte von 1 bis 220 kV, vom simplem <strong>NYY</strong> bis hin zum Hochspannungskabel mit Segmentleiter und Aluminium-Mantel, und der Schwerpunkt Mittelspannungskabel besonders hervorgehoben. Ob <strong>NA2XS(F)2Y</strong> in Standardausführung, oder mal bis zu 1200 mm2 Querschnitt, mit dickem Mantel oder in gewünschten Passlängen. Wir haben Partner mit ungeheurer Vielfalt.
<h6>02</h6>

<h4>Lieferung von Kabeln, deren Qualität zertifiziert ist</h4>
Kabel sind Produkte, die 100% funktionieren müssen. Jahrzehnte, oft 80 bis 100 Jahre. Unsere Kabel haben nicht nur die Approbation durch VDE. Die namhaftesten Energieversorger in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich vertrauen uns und unseren Herstellern. Und oft liegen die Anforderungen noch über denen der schon strengen Vorschriften der VDE.
<h6>03</h6>

<h4>Wir liefern pünktlich, denn wir kennen die Konsequenz für Sie</h4>
Windpark Norddeutschland, Koordinaten XYZ, Anlieferung Mittwoch 14-16 Uhr, keine Ablademöglichkeit. Ja, das kennen wir. Wir organisieren die Logistik mit einem Backoffice-Team, was bis zu 20 Jahre Kabelerfahrung hat. Verzollung und ordentliche Papierabwicklung inklusive.
<h6>04</h6>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="06bd4556-b30a-464e-a28a-e8865e9dd302" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h4>Das Kabel allein ist noch nicht die Lösung</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="6f143441-86ad-449a-a14e-67511b818d06" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Steiniger Boden? Besser vielleicht einen dickeren Außenmantel? Feuchter Boden? Darf es einen querwasserdichten Schutz noch zusätzlich zum längswasserdichten Band geben? Längere Einzellängen, aber nicht an die Limitierung des Verlegungskran gedacht? Oder oft unterschätzt? Was trägt denn der Boden im Lager. Ein Kupfer-Kabel wiegt gerne schon mal 10 Tonnen pro Kilometer. Wir denken für Sie mit und fragen.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="1dd27af8-cd3b-409c-9f01-e578c14f4e43" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h3><strong>Jahrzehntelange Kabelkompetenz mit Tradition</strong></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Bei KLZ fließt Kabelgeschichte durch unsere Adern. Klaus begann seine Laufbahn bei der renommierten Felten &amp; Guilleaume – in den Fußstapfen seiner Eltern, die ihr Leben derselben ikonischen Firma widmeten. Für Klaus ist das mehr als nur ein Beruf – es ist ein Erbe, das auf Handwerkskunst, Innovation und Stolz aufbaut.</p>
<p>Wir ehren diese Geschichte mit originalen Illustrationen aus der Ära von Felten &amp; Guilleaume, die einst als Postkarten verwendet wurden. Diese Bilder erinnern uns an die Generationen, die die Welt miteinander verbunden haben – eine Tradition, die wir mit Stolz fortführen.
<h3>Warum Sie uns wählen sollten</h3>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="a3eafd75-c9c1-458b-ad89-f34df883f8e5" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Erfahrung verhindert zwar viele Fehler, aber wir lernen jeden Tag dazu</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<h6>01</h6>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="c27756df-b62e-4794-b493-89d6b740edd6" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h4>Fachkompetenz mit Tiefgang</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="b38876c8-b795-4cb4-be1e-2cd1ea9807b5" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Unser Team bringt jahrzehntelange Erfahrung mit – weit über die Gründung von KLZ im Jahr 2009 hinaus. Im Gesamtteam haben wir über 100 Jahre Kabelerfahrung, gesammelt in verschiedensten Werken, von Niederspannung, über Mittelspannung, bis zur Hochspannung. Wir wissen, wie Kabel riechen, was der Kollege an der Schirmmaschine zu verantworten hat, wie getestet wird. Wir kennen die wesentlichen Rohstoffhersteller, kennen die Risiken einer Fertigung, und können Werke vergleichen. Ob in alten oder neuen Gebäuden. Wer Jahrzehnte Audits und Präqualifikationen hinter sich hat, der weiß, wo er schauen muss. Und was die richtigen Fragen sind.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<h6>02</h6>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="ee8e3a2a-6dbb-4936-aa24-a2a489900578" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h4>Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="e68fb13a-070e-458e-9a18-b0adb60ab50b" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Wenn es komplexer wird, binden wir unsere technischen Berater ein. Da braucht man Fachleute, die nicht gerade ihre Karriere gestartet haben. Da braucht es Leute die Normen lesen und verstehen, und manchmal mit begleitet haben. Die haben wir, und mit deren und unserer Erfahrung differenzieren wir uns vom einfachen Handel mit Kabeln</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<h6>03</h6>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="c714857c-00c3-44e4-98b9-e39eb7384fab" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h4>Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte auf Kurs hält</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="dca855b3-88c2-472f-92f9-1f9490411197" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Erreichbarkeit, schnell reagieren in einer schnelllebigen Welt. Sie haben noch Fragen nach 17 Uhr? Oder am Wochenende? Wir sind immer da. Und so haben wir unsere Partner entwickelt, damit wir als Team das realisieren, wofür Sie bezahlt haben. Und wenn mal doch was nicht gerade läuft, versteckt sich keiner.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<h6>04</h6>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="1f8b2646-94f8-437d-b199-8b99c9f4b45d" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h4>Nachhaltigkeit ohne Kompromisse</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="50b94e59-2920-4a97-b8b4-daf5f83404bd" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Wir sind überzeugt davon, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Mit Initiativen wie unserem Trommelrückführungsservice und einem klaren Fokus auf Recycling sorgen wir dafür, dass jede Verbindung so umweltfreundlich wie möglich ist. Jeder unserer Partner hat entsprechende Zertifizierungen, die zunehmend von allen Kunden auch erwartet werden.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex-shrink-0 flex flex-col relative items-end">
<div class="pt-0">
<div class="gizmo-shadow-stroke flex h-8 w-8 items-center justify-center overflow-hidden rounded-full">
<div class="h-full w-full">
<h3><strong>Das Team hinter KLZ</strong></h3>
<p>Bei KLZ steckt die Energie nicht nur in den Kabeln, sondern vor allem im Team. Von erfahrenen Experten wie Michael und Klaus bis hin zu engagierten Planern, Logistikern und Kundenbetreuern – jeder spielt eine entscheidende Rolle. Gemeinsam verbinden wir jahrzehntelange Erfahrung mit innovativem Denken und dem klaren Ziel, zuverlässige Energielösungen zu liefern.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="0c8817e4-3d8c-41b1-9223-0468ae5ddd01" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h2 style="text-align: center;">Vom einzelnen Draht zur grenzenlosen Energie – die <em>Zukunft</em> beginnt hier.</h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
