---
title: 'Kabeltrommelqualität: Die Grundlage der Kabelzuverlässigkeit'
date: '2025-01-15T13:41:56'
featuredImage: /uploads/2024/11/1234adws21312-scaled.jpg
locale: de
category: Kabel Technologie
---
# Kabeltrommelqualität: Die Grundlage der Kabelzuverlässigkeit
### Warum die Qualität der Kabeltrommel wichtig ist
Kabeltrommeln müssen eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen, von rauen Wetterbedingungen bis hin zum Verschleiß während des Transports. Minderwertige Materialien oder schlechte Fertigungspraktiken können zu folgenden Problemen führen:
- **Risse oder Absplitterungen:** Schwaches oder unbehandeltes Holz ist anfällig für Beschädigungen, insbesondere unter schweren Lasten oder rauer Handhabung.
- **Verformungen:** Schlecht behandelte Materialien können sich verbiegen oder verformen, was die Trommel instabil macht.
- **Locker sitzende oder fehlende Befestigungen:** Niedrigwertige Schrauben oder Nägel können versagen und dazu führen, dass die Trommeln in kritischen Momenten zusammenbrechen.
- **Unregelmäßige Maße:** Schlecht kalibrierte Fertigung führt zu Trommeln, die nicht den Kabelanforderungen entsprechen, was den Transport und die Bereitstellung erschwert.

Die Investition in hochwertige Trommeln minimiert diese Risiken und spart Ihnen langfristig Zeit, Geld und Nerven.
### Unser Engagement für die Qualität der Kabeltrommeln
Bei KLZ machen wir keine Kompromisse, wenn es um die Qualität unserer Kabeltrommeln geht. Jede Trommel, die wir liefern, wird sorgfältig entworfen und gefertigt, um eine langanhaltende Leistung zu gewährleisten. So garantieren wir Exzellenz:
- **Premium-Materialien** Wir verwenden nur hochwertiges Holz und verstärkte Komponenten, um die strukturelle Integrität auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
- **Wetterbeständige Konstruktion** Unsere Trommeln werden mit fortschrittlichen Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen behandelt, die sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen schützen.
- **Präzisionsengineering** Strenge Standards in der Fertigung sorgen dafür, dass unsere Trommeln maßgenau sind und perfekt für Kabel jeder Größe passen.
- **Verstärkte Befestigungen** Wir legen Wert auf eine robuste Montage und verwenden hochfeste Nägel und Schrauben, die sich im Laufe der Zeit nicht lösen.
- **Qualitätszertifizierte Lieferanten** Jede Trommel, die wir bereitstellen, stammt von Herstellern, die unsere strengen Qualitätsanforderungen erfüllen.
- **Maßgeschneiderte Lösungen** Von kompakten Trommeln für leichtere Lasten bis hin zu massiven Modellen, die bis zu 7.600 kg bewältigen können, bieten wir für jedes Projekt die passende Lösung.
- **Nachhaltigkeitsfokus** Wo immer möglich, integrieren wir recycelte und nachhaltige Materialien, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identifier / Number</th>
<th>empty weight kg</th>
<th>max. load kg</th>
<th>Flange diameter mm</th>
<th>Core diameter mm</th>
<th>Core width mm</th>
<th>Overall width mm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Т-6</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>630<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>415<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-6,3</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>630<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>415<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-7</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>334<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>520<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-8</td>
<td>40<span> kg</span></td>
<td>400<span> kg</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>520<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-9</td>
<td>47<span> kg</span></td>
<td>750<span> kg</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>450<span> mm</span></td>
<td>560<span> mm</span></td>
<td>690<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-10</td>
<td>57<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>545<span> mm</span></td>
<td>500<span> mm</span></td>
<td>600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>90<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>500<span> mm</span></td>
<td>600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>140<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>810<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>150<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>146<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>830<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>200<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>670<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>670<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-14</td>
<td>200<span> kg</span></td>
<td>2000<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>884<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-16</td>
<td>260<span> kg</span></td>
<td>2500<span> kg</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>924<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-18</td>
<td>320<span> kg</span></td>
<td>3800<span> kg</span></td>
<td>1800<span> mm</span></td>
<td>1120<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1068<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-18</td>
<td>330<span> kg</span></td>
<td>3800<span> kg</span></td>
<td>1800<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1068<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-20</td>
<td>340<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2000<span> mm</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>1188<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-20</td>
<td>380<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2000<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1248<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>550<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>980<span> mm</span></td>
<td>1167<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>716<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1370<span> mm</span></td>
<td>1590<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>800<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1100<span> mm</span></td>
<td>1340<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>850<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1040<span> mm</span></td>
<td>1340<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-24</td>
<td>450<span> kg</span></td>
<td>4000<span> kg</span></td>
<td>2390<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>1150<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-24</td>
<td>800<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2400<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>900<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1300<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>900<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>950<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1210<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>950<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1210<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1350<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2650<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>1680<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1000<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2600<span> mm</span></td>
<td>1300<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1350<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2650<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1310<span> mm</span></td>
<td>1680<span> mm</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### **Beste Praktiken zur Erhaltung der Qualität von Kabeltrommeln**
Selbst die besten Trommeln erfordern eine ordnungsgemäße Handhabung, um ihre Integrität zu bewahren. Hier sind einige Tipps, um Ihre Kabeltrommeln in einwandfreiem Zustand zu halten:
- **Regelmäßig inspizieren:** Überprüfen Sie vor der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder lockeren Komponenten.
- **Intelligent lagern:** Stellen Sie die Trommeln auf ebenem, trockenem Boden ab, um Verformung oder Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden.
- **Mit Sorgfalt handhaben:** Schulen Sie das Personal, Gabelstapler und andere Geräte richtig zu benutzen, um versehentliche Schäden zu verhindern.
- **Während der Lagerung rotieren:** Das periodische Drehen der Trommeln verhindert Verformungen und erhält die Rundheit des Kabels.
