---
title: Kabelabkürzungen entschlüsselt – der Schlüssel zur richtigen Kabelwahl
date: '2025-03-17T10:00:23'
featuredImage: '/uploads/2024/12/Medium-Voltage-Cables-–-KLZ-Cables-12-30-2024_05_20_PM-scaled.webp'
locale: de
category: Kabel Technologie
---
# Kabelabkürzungen entschlüsselt – der Schlüssel zur richtigen Kabelwahl
Ein Kabel besteht nicht nur aus einem **elektrischen Leiter** – es gibt verschiedene **Isolierungen**, **Schutzmäntel**, **Schirmungen** und **mechanische Verstärkungen**, die es für spezielle Anwendungen auszeichnen. Ohne standardisierte Kürzel würde jede Kabelbezeichnung unnötig lang und unübersichtlich werden.
Doch keine Sorge: Wer einmal das System verstanden hat, kann auf einen Blick erkennen, wofür ein Kabel geeignet ist. Hier eine Übersicht der wichtigsten Abkürzungen und was sie bedeuten.
### Aufbau und Schutz: Die wichtigsten Kabelabkürzungen
Jedes Kabel hat spezifische Eigenschaften, die sich aus seinem mechanischen Schutz, der Abschirmung und weiteren Besonderheiten ergeben. Besonders bei der Verlegung im Erdreich oder in anspruchsvollen industriellen Umgebungen sind zusätzliche Schutzmechanismen entscheidend.
- **A** – Nach N: Aluminium-Leiter, am Ende: Außenhülle aus Jute<br /><em><em>Aluminium wird häufig als Leiterwerkstoff verwendet, da es günstiger und leichter als Kupfer ist. Allerdings hat es einen höheren elektrischen Widerstand, weshalb Querschnitte oft größer gewählt werden müssen.</em></em>
- **B** – Stahlbandbewehrung<br /><em><em>Diese mechanische Schutzschicht sorgt für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen äußere Belastungen, z. B. bei der Erdverlegung.</em></em>
- **C** – Konzentrischer Leiter bzw. Schirm aus Kupferdrähten oder -bändern<br /><em><em>Dieser Aufbau verbessert die elektromagnetische Verträglichkeit und sorgt für eine gleichmäßige Feldverteilung um den Leiter.</em></em>
- **CW** – Konzentrischer Leiter aus Kupfer, wellenförmig aufgebracht
- **CE** – Einzeladerschirmung
- **E** – Nach N: Einzeladerschirmung, am Ende: Schutzhülle aus Kunststoffband
- **F** – Längswasserdichtes Kabel<br /><em><em>Ein Muss für Kabel, die in feuchten oder erdverlegten Umgebungen genutzt werden. Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser entlang des Kabels.</em></em>
- **FL** – Längs- und querwasserdichtes Kabel<br /><em><em>Dieses Kabel bietet nicht nur Schutz gegen Wasser in Längsrichtung, sondern verhindert auch das Eindringen seitlich durch den Mantel.</em></em>
- **GB** – Stahlbandgegenwendel
- **H** – Hochspannungskabel mit metallisierter Abschirmung der Einzeladern (Höchstädter-Kabel)<br />

<em>Ein H-Kabel ist ein Hochspannungskabel mit drei Leitern für Dreiphasenwechselstrom, entwickelt von Martin Höchstädter. Die metallisierte Abschirmung jeder Ader sorgt für eine gleichmäßige Feldverteilung, reduziert die Isolationsbelastung und ermöglicht höhere Betriebsspannungen. Eingesetzt wird es in Hochspannungsnetzen, Umspannwerken und Windparks.</em>
- **K** – Kabel mit Bleimantel<br /><em><em>Bleimäntel wurden früher häufig als Schutz gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse verwendet. Aufgrund von Umweltaspekten wurden sie jedoch schon lange durch moderne Materialien ersetzt.</em></em>
- **L** – Glatter Aluminiummantel
- **N** – Kabel nach Norm<br /><em><em>Dieser Buchstabe signalisiert, dass das Kabel nach genormten Vorgaben gefertigt wurde – ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Planung und Sicherheit.</em></em>
- **Ö** – Ölkabel<br /><em>Ölkabel sind Hochspannungskabel, die im Inneren mit dünnflüssigem Mineralöl unter Druck betrieben werden. Seit den 1930er Jahren werden sie für 100 kV bis 500 kV als Erdkabel genutzt, vor allem in städtischen Hochspannungsnetzen wie der 380-kV-Transversale Berlin und Wien.</em>
- **Q** – Beflechtung aus verzinktem Stahldraht
- **R** – Runddrahtbewehrung
- **S** – Kupferschirm (≥ 6 mm²) zwecks Berührungsschutz oder zur Fortleitung von Fehlerströmen<br /><em><em>Ein Kupferschirm reduziert elektromagnetische Störungen und dient in manchen Anwendungen als Schutzleiter.</em></em>
- **SE** – Anstatt H; analog zu S, jedoch für Mehraderkabel; dann jeweils für jede Ader

### Isolationsmaterialien: Schutz gegen elektrische Durchschläge
Ein wesentliches Merkmal eines Kabels ist seine Isolation. Sie muss sowohl elektrische Durchschläge verhindern als auch mechanische und chemische Einflüsse abwehren. Je nach Anwendungsbereich kommen verschiedene Materialien zum Einsatz.
- **2X** – Isolierung aus vernetztem Polyethylen (VPE)<br /><em><em>Vernetztes Polyethylen ist besonders temperatur- und spannungsfest und wird häufig in Mittel- und Hochspannungskabeln verwendet.</em></em>
- **Y** – Isolierung oder Mantel aus PVC<br /><em><em>PVC ist das Standardmaterial für viele Kabelmäntel, da es flexibel und kostengünstig ist. Es wird allerdings zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.</em></em>
- **2Y** – Isolierung oder Mantel aus thermoplastischem Polyethylen (PE)
- **4Y** – Isolierung aus [Polyamid](https://de.wikipedia.org/wiki/Polyamide) (Nylon)<br /><em><em>Polyamid ist äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Belastungen – ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.</em></em>
- **9Y** – Isolierung aus [Polypropylen](https://de.wikipedia.org/wiki/Polypropylen) (PP)
- **11Y** – Isolierung aus Polyurethan (PUR)<br /><em><em>Polyurethan bietet hohe Flexibilität und ist beständig gegen Chemikalien sowie Abrieb – oft genutzt für bewegliche Anwendungen.</em></em>
- **12Y** – Isolierung aus [Polyethylenterephthalat](https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylenterephthalat) (PET)
- **4G** – Isolierung aus [Ethylen-Vinylacetat](https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylen-Vinylacetat-Copolymer) (EVA)

### Leiteraufbau: Die innere Struktur eines Kabels
Neben der Isolation bestimmt auch der Leiteraufbau, wie flexibel oder stabil ein Kabel ist. Besonders in der Energieverteilung oder bei beweglichen Anwendungen spielt dies eine große Rolle.
- **RE** – Eindrähtiger Rundleiter<br /><em><em>Diese massiven Leiter sind stabil und haben eine hohe mechanische Festigkeit, aber wenig flexibel.</em></em>
- **RF** – [Feindrähtiger](https://de.wikipedia.org/wiki/Litze_(Elektrotechnik)) Rundleiter<br /><em><em>Besteht aus vielen dünnen Einzeldrähten und ist dadurch besonders flexibel – ideal für bewegliche Anwendungen.</em></em>
- **RM** – Mehrdrähtiger Rundleiter
- **SE** – Eindrähtiger Sektorleiter<br /><em><em>Sektorleiter ermöglichen eine kompaktere Kabelbauweise bei großen Querschnitten.</em></em>
- **SM** – Mehrdrähtiger Sektorleiter

### Fazit: Wissen, was hinter den Abkürzungen steckt
Mit diesem Wissen lassen sich Kabelbezeichnungen schnell entschlüsseln. Wer die Abkürzungen kennt, kann auf einen Blick erkennen, welche Eigenschaften ein Kabel besitzt und für welche Anwendungen es geeignet ist.
Ein Beispiel: NA2XY
- **N** – Kabel nach Norm
- **A** – Aluminium-Leiter
- **2X** – Isolierung aus vernetztem Polyethylen (VPE)
- **Y** – PVC-Mantel

Wer diese Abkürzungen einmal verstanden hat, kann Kabelbezeichnungen nicht nur lesen, sondern auch gezielt das passende Produkt für seine Anwendung auswählen. Ob für Hochspannungsleitungen, industrielle Steuerungen oder den Netzanschluss eines Windparks – die richtige Kabelwahl ist entscheidend für eine sichere und langlebige Installation.
### KLZ – Ihr Ansprechpartner, wenn es um Kabel geht
Nachdem wir nun die Welt der Kabelabkürzungen entschlüsselt haben, dürfte klar sein: Ein Kabel ist weit mehr als nur ein Draht mit Isolierung. Die Kombination aus Leitermaterial, Isolierung, Abschirmung und mechanischem Schutz entscheidet darüber, ob ein Kabel den Anforderungen einer bestimmten Anwendung gewachsen ist. Genau hier wird es oft kompliziert – denn nicht jedes Projekt stellt dieselben Anforderungen an Verlegung, Belastbarkeit oder Umweltbeständigkeit.
Wenn es also darum geht, das richtige Kabel für eine spezifische Anwendung zu finden, ist es gut, einen Partner an der Seite zu haben, der sich auskennt. **KLZ** steht Ihnen genau dafür zur Verfügung. Ob Sie ein längs- und querwasserdichtes Kabel für eine anspruchsvolle Erdverlegung benötigen, ein Hochspannungskabel mit metallisierter Abschirmung oder ein flexibles Kabel mit PUR-Mantel – wir helfen Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.
Denn am Ende zählt nicht nur, dass das Kabel passt, sondern dass es langfristig zuverlässig arbeitet. Und wer sich einmal durch die Abkürzungen gekämpft hat, weiß: Ein <em>NA2XSEYRGY</em> ist nicht einfach nur ein Kabel – es ist eine maßgeschneiderte Lösung für eine bestimmte Herausforderung. Und genau diese Lösungen liefern wir.
🔗 Sie suchen das passende Kabel? Schauen Sie sich unsere [Produktübersicht](/de/produkte/) an.<br />🔗 Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns direkt über unsere [Kontaktseite](/de/contact/).
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Kabel für Ihr Projekt das richtige ist.
