---
title: Reicht Windenergie wirklich nicht? Ein Blick hinter die Schlagzeilen
date: '2025-02-03T11:30:21'
featuredImage: '/uploads/2025/01/offshore-wind-power-and-energy-farm-with-many-wind-2023-11-27-04-51-29-utc-scaled.webp'
locale: de
category: Kabel Technologie
---
# Reicht Windenergie wirklich nicht? Ein Blick hinter die Schlagzeilen
## Die Diskussion um die Windenergie
Die Schlagzeilen machen es sich oft leicht: „Windenergie reicht nicht aus.“ Solche Aussagen ignorieren jedoch, dass Windparks in Deutschland oft mehr Strom produzieren, als aktuell ins Netz eingespeist werden kann. Das Problem ist also weniger die Erzeugung, sondern vielmehr die **Verteilung**.
Viele Menschen sind überrascht, dass Windenergie rein rechnerisch bereits heute einen Großteil unseres **Energiebedarfs** decken könnte – wenn die Netze entsprechend ausgebaut wären. Doch veraltete Leitungen, fehlende Speichertechnologien und der schleppende Netzausbau verhindern, dass das volle Potenzial der Windenergie genutzt wird.
🧐 **Erkenntnis:** Die Windräder drehen sich – es liegt an uns, die Energie dort hinzubringen, wo sie gebraucht wird!
## Die Herausforderungen der Windenergie
Windenergie hat ein großes Potenzial, stößt aber auch auf einige natürliche und technische Grenzen. Von ungleichmäßigen Windverhältnissen bis hin zu fehlenden Speicherlösungen – diese Herausforderungen zeigen, dass es nicht nur auf die Windräder ankommt, sondern auf das gesamte Energiesystem.
- **Schwankungen und Dunkelflauten:** Wind ist eine variable Energiequelle. Es gibt Zeiten mit zu wenig Wind und damit weniger Stromerzeugung (Dunkelflaute) sowie windstarke Tage, an denen mehr Energie produziert wird, als das Netz aufnehmen kann. Diese Schwankungen stellen besondere Anforderungen an das Energiesystem.
- **Speichertechnologien als Schlüssel:** Speicher wie Batterien, Pumpspeicherkraftwerke oder Wasserstoffanlagen sind die ideale Ergänzung zur Windenergie. Sie helfen, überschüssige Energie aus windreichen Zeiten für windstille Tage zu speichern. Allerdings sind solche Technologien oft noch teuer und nicht flächendeckend verfügbar.
- **Flexibles Netzmanagement:** Ein intelligentes Stromnetz ist entscheidend, um die Energie immer dorthin zu leiten, wo sie gerade gebraucht wird. Hier stehen wir noch am Anfang, denn viele Stromleitungen sind weder digital vernetzt noch auf erneuerbare Energien ausgelegt.

🔄 **Tipp:** Speicher und smarte Netze sind nicht nur für Windenergie wichtig – sie sind der Schlüssel zu einer stabilen, nachhaltigen Energiezukunft!
## Die wahre Schwäche: Die Infrastruktur
Ein häufig übersehenes Problem bei der Windenergie ist die Infrastruktur. Offshore-Windparks produzieren **riesige Mengen Strom**, doch oft können sie **nicht vollständig ins Netz eingespeist** werden, da die Stromleitungen auf dem Festland nicht ausreichend Kapazität bieten.
Ein weiteres Problem ist die geografische Verteilung: Windparks stehen oft in Norddeutschland, während ein Großteil des Strombedarfs in südlicheren Regionen liegt. Ohne leistungsfähige Stromleitungen bleibt viel Energie auf der Strecke.
Hier zeigt sich, wie wichtig der **Netzausbau** ist. Neue Kabel mit höherer Übertragungskapazität und optimierter Isolierung können helfen, Energieverluste zu minimieren und Engpässe zu verhindern.
📉 **Gedanke:** Nicht der Wind ist das Problem – wir brauchen Leitungen, die mit ihm mithalten können!
## Kabel als Herzstück der Energiewende
Kabel sind die unsichtbaren Helden der Energieversorgung. Ohne sie würde kein einziger Windpark ans Netz gehen. Unsere Kabel, wie **NA2XS(F)2Y** oder **NAYY**, sind speziell für diese Herausforderungen ausgelegt.
- **NA2XS(F)2Y:** Ein hochmodernes Mittelspannungskabel, das selbst auf langen Strecken zuverlässigen und verlustarmen Energietransport gewährleistet. Ideal für die Verbindung von Windparks mit Umspannwerken.
- **NAYY und NAYY-J:** Diese Kabel sind echte Alleskönner. Sie finden vor allem im Mittel- und Niederspannungsbereich Anwendung, z. B. bei der Einspeisung ins regionale Netz.
- **Warum Qualität entscheidend ist:** Minderwertige Kabel können nicht nur Energieverluste verursachen, sondern auch das Netz belasten. Hochwertige Kabel tragen zur Effizienz und Zuverlässigkeit der gesamten Energieinfrastruktur bei.

🔌 **Zusammenfassung:** Die Energiewende beginnt im Detail – und das Detail sind die Kabel!
## Nachhaltige Lösungen in der Infrastruktur
In einer grünen Zukunft geht es nicht nur darum, Energie nachhaltig zu erzeugen, sondern auch darum, sie nachhaltig zu verteilen. Wir setzen deshalb auf Recycling und innovative Ansätze:
- **Ressourcenschonung:** Alte Kabel und Materialien werden wiederverwendet, um die Umwelt zu entlasten.
- **Trommel-Rückgabesystem:** Unsere Kunden können Kabeltrommeln kostenlos zurückgeben. Diese werden repariert und wiederverwendet, was Abfall reduziert und Ressourcen spart.
- **Klimafreundliche Logistik:** Wir minimieren Transportwege und setzen auf effiziente Lieferketten, um den CO₂-Ausstoß zu senken.

🌱 **Wertvoller Hinweis:** Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Schlagwort – sie beginnt bei jedem Detail der Infrastruktur.
## Ein Mix aus Lösungen: Windenergie im System
Windenergie allein ist nicht die Antwort auf alle Energiefragen – und das war auch nie ihr Anspruch. Der Schlüssel zu einer stabilen, nachhaltigen Energieversorgung liegt in einem klug abgestimmten Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energien. Windparks liefern eine große Menge Strom, wenn der Wind weht, während Solarenergie ihre Stärke an sonnigen Tagen zeigt. Ergänzt durch Biomasse und Wasserkraft entsteht ein System, das die Schwankungen einzelner Energiequellen ausgleicht.
<h4>Das Zusammenspiel von Speicher und Netz</h4>
Doch selbst der beste Energiemix kann seine Stärken nur dann ausspielen, wenn Speichertechnologien und Netze die Energie dorthin bringen, wo sie gebraucht wird. Pumpspeicherwerke, Batterien und Wasserstoffspeicher fangen Überschüsse aus windreichen oder sonnigen Zeiten auf und geben sie bei Bedarf wieder ab. Gleichzeitig müssen die Netze flexibel und leistungsstark genug sein, um den Strom zu verteilen – sowohl regional als auch international.
<h4>Die entscheidende Rolle von KLZ</h4>
Hier kommen wir ins Spiel. Mit unseren leistungsstarken Kabeln und unserem tiefen Verständnis für die Anforderungen moderner Energieinfrastrukturen unterstützen wir die Umsetzung solcher Lösungen.
- Unsere **NA2XS(F)2Y-Mittelspannungskabel** sorgen für verlustarmen Energietransport über große Strecken, z. B. von Windparks in die Umspannwerke.
- Mit **NAYY- und NAYY-J-Kabeln** stellen wir sicher, dass Energie zuverlässig ins Mittel- und Niederspannungsnetz eingespeist wird.
- Darüber hinaus setzen wir auf nachhaltige Logistik und Recycling, um den ökologischen Fußabdruck der Energiewende zu minimieren.

Unsere Expertise und unser Angebot ermöglichen es, die verschiedenen Bausteine des Energiemixes effizient miteinander zu verknüpfen. Denn nur mit der passenden Infrastruktur können Windenergie, Solarenergie und Co. ihr volles Potenzial entfalten.
⚡ **Erkenntnis:** Der Energiemix kann nur erfolgreich sein, wenn alle Teile – von der Erzeugung bis zur Verteilung – reibungslos zusammenarbeiten. Mit den richtigen Kabeln und Lösungen schaffen wir die Verbindungen für eine grüne Zukunft!
Die Windenergie ist oft zu Unrecht Zielscheibe der Kritik. Sie produziert bereits heute genug Energie, um Millionen Haushalte zu versorgen – vorausgesetzt, sie wird richtig ins Netz eingebunden. Der Ausbau von Infrastruktur und Kabeln, wie **NA2XS(F)2Y** und **NAYY**, ist der entscheidende Schritt, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Wie groß dieses Potenzial tatsächlich ist, zeigt eine neue [Studie der Deutschen WindGuard](https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/detail/neue-studie-windstrompotenziale-noch-hoeher-als-gedacht/), die vom Bundesverband WindEnergie (BWE) und dem Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) in Auftrag gegeben wurde. Die Untersuchung ergab, dass durch den Einsatz moderner Windenergieanlagen mit höheren Volllaststunden allein auf den bisher ausgewiesenen Flächen die Windstromerzeugung bis 2030 auf über 200 Terawattstunden (TWh) verdoppelt werden könnte. Durch zusätzliche Flächenausweisungen wäre sogar eine Steigerung auf 500 TWh möglich.
Mit moderner Technologie, nachhaltigen Lösungen und innovativen Ideen können wir die Energiewende meistern.
🏗️ **Gedanke für die Zukunft:** Die Windenergie kann uns tragen – wenn wir ihr die richtigen Wege bauen!
