---
title: Engpass bei NA2XSF2Y? Wir haben das Dreileiter-Mittelspannungskabel
slug: na2xsf2y-dreileiter-mittelspannungskabel-lieferbar
excerpt: ''
date: '2025-08-14T06:46:27.000Z'
featuredImage:
  id: 87
  alt: NA2XSF2X 3x1x300 RM 25 12 20kV 3
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:45.207Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:45.206Z'
  url: /media/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5.webp
  thumbnailURL: /media/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-600x338.webp
  filename: NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 139584
  width: 1920
  height: 1080
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-600x338.webp
      width: 600
      height: 338
      mimeType: image/webp
      filesize: 33304
      filename: NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-600x338.webp
    card:
      url: /media/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-768x432.webp
      width: 768
      height: 432
      mimeType: image/webp
      filesize: 44256
      filename: NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-768x432.webp
    tablet:
      url: /media/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-1024x576.webp
      width: 1024
      height: 576
      mimeType: image/webp
      filesize: 72056
      filename: NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-5-1024x576.webp
category: Kabel Technologie
_status: published
---
## Engpass bei NA2XSF2Y? Wir haben das Dreileiter-Mittelspannungskabel

Die derzeit so gefragte dreileitrige Ausführung **NA2XSF2Y 3x1x** besteht aus drei separat verlegten Einleitern – ideal für flexible Trassenführung und leistungsstarke Installationen.
## Technische Eigenschaften
Die Dreileiter-Variante **[NA2XS(F)2Y](/de/products/medium-voltage-cables/na2xsf2y/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen:
- **Nennspannung:** 12/20 kV
- **Leiterquerschnitt:** 300 mm² Aluminium
- **Leiterschirm:** extrudiert leitfähig
- **Längswasserdichtigkeit:** über quellfähige Bänder
- **Verlegeart:** direkt erdverlegbar

### Warum Längswasserdichtheit bei Mittelspannungskabeln entscheidend ist

<Block type="visualLinkPreview" data={{"url":"https://www.hochspannungsblog.at/wissenswertes/netzaufbau/vergleich-freileitung-erdkabel","image":"/media/visual-links/69f85c4f31a177188da0eb0f.jpg","title":"Freileitung und Erdkabel sind „Stand der Technik“","summary":"Freileitung oder Erdkabel? Wir erklären Ihnen die Unterschiede und Möglichkeiten, aber auch warum was möglich ist und warum was nicht.","blockType":"visualLinkPreview","id":"69f85c4f31a177188da0eb0f"}} />

### Einsatz in Umspannwerken und Trafostationen

### Anwendung bei schwierigen Bodenverhältnissen

Diese Vielseitigkeit macht das **NA2XSF2Y 3x1x** zu einem der universellsten Mittelspannungskabel am Markt. Gerade für die Kabelinfrastruktur in Onshore-Windparks ist das [NA2XS(F)2Y](/de/products/medium-voltage-cables/na2xsf2y/) die erste Wahl.
# Warum der Markt leergefegt ist
## Ursachen des Engpasses
Die derzeitige Knappheit des dreileitrigen **NA2XSF2Y** hat mehrere Ursachen, die sich gegenseitig verstärken:
- **Stark gestiegene Nachfrage** durch [beschleunigten Netzausbau](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimaschutz-deutschland-und-europa/28432.html) in Europa, insbesondere in Wind- und Solarparks
- **Produktionsengpässe** bei Isoliermaterialien wie VPE sowie bei Aluminium
- **Lange Lieferzyklen** durch begrenzte Fertigungskapazitäten bei den Herstellern
- **Logistikprobleme** durch überlastete Transportrouten und Verzögerungen in der Kettenlogistik

### Folgen für laufende Projekte

### Was Planer und EPCs jetzt beachten sollten

<Block type="visualLinkPreview" data={{"url":"/de/products/medium-voltage-cables/na2xsf2y/","image":"/uploads/2025/01/NA2XSF2Y-3-scaled.webp","title":"NA2XS(F)2Y-Mittelspannungskabel | KLZ","summary":"NA2XS(F)2Y-Mittelspannungskabel, Spannungsklasse bis 36 kV, Kupferleiter, XLPE-Isolation, geeignet für extreme Temperaturen, konform mit IEC/VDE, ideal für erneuerbare Energien und Industrieanlagen.","blockType":"visualLinkPreview","id":"69f85c4f31a177188da0eb10"}} />

Wir liefern nicht nur die Kabel die Sie benötigen, sondern das Gesamtpaket. Von professioneller Beratung zur richtigen Kabelwahl bis hin zur Lieferung auf der Baustelle – wir betreuen Ihr gesamtes Projekt. Zuverlässig, gekonnt und zeitnah.
## Redundanz statt Risiko
Wir setzen auf mehrere Lieferketten und haben bewusst Lagerkapazitäten aufgebaut. So stellen wir sicher, dass selbst bei branchenweiten Engpässen noch geliefert werden kann – ohne Improvisation. Auch Typen wie das gefragte Dreileiterkabel **[NA2XS(F)2Y](/de/products/medium-voltage-cables/na2xsf2y/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** sind bei uns verfügbar.
Keine Ausreden – wir liefern, was andere nur anbieten.

Wir liefern Ihnen die Kabel, die Sie brauchen!<br />
[Kontaktieren Sie uns für eine konkrete Anfrage.](/contact/)
# FAQs rund ums NA2XSF2Y
## Ist das NA2XSF2Y für direkte Erdverlegung geeignet?
Ja, das [**NA2XSF2Y**](/de/products/medium-voltage-cables/na2xsfl2y-mv/) ist speziell für die direkte Verlegung im Erdreich entwickelt. Dank seiner Längswasserdichtheit und der robusten Außenmantelkonstruktion eignet es sich ideal für unterirdische Trassen – selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen oder wechselnden Feuchtigkeitszonen.
## Welche CPR-Klasse erfüllt das Kabel?
Die [CPR-Klassifizierung](https://www.serverschrank24.de/wissensdatenbank/klassifikation-von-verlegekabeln.html) (Construction Products Regulation) hängt von der spezifischen Ausführung und dem Hersteller ab. Üblich für das **NA2XSF2Y 3x1x** sind Klassen wie Eca oder besser, abhängig vom eingesetzten Mantelmaterial. Im Zweifel liefern wir die konkrete Deklaration für das gewünschte Produkt mit.

