---
title: 'Kabeltrommelqualität: Die Grundlage der Kabelzuverlässigkeit'
slug: kabeltrommelqualitaet-die-grundlage-der-kabelzuverlaessigkeit
excerpt: ''
date: '2025-01-15T12:41:56.000Z'
featuredImage:
  id: 46
  alt: 1234adws21312 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:31.780Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:31.779Z'
  url: /media/1234adws21312-scaled.jpg
  thumbnailURL: /media/1234adws21312-scaled-600x450.jpg
  filename: 1234adws21312-scaled.jpg
  mimeType: image/jpeg
  filesize: 683734
  width: 2560
  height: 1920
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/1234adws21312-scaled-600x450.jpg
      width: 600
      height: 450
      mimeType: image/jpeg
      filesize: 60828
      filename: 1234adws21312-scaled-600x450.jpg
    card:
      url: /media/1234adws21312-scaled-768x576.jpg
      width: 768
      height: 576
      mimeType: image/jpeg
      filesize: 91615
      filename: 1234adws21312-scaled-768x576.jpg
    tablet:
      url: /media/1234adws21312-scaled-1024x768.jpg
      width: 1024
      height: 768
      mimeType: image/jpeg
      filesize: 147609
      filename: 1234adws21312-scaled-1024x768.jpg
category: Kabel Technologie
_status: published
---
## Kabeltrommelqualität: Die Grundlage der Kabelzuverlässigkeit

Die Investition in hochwertige Trommeln minimiert diese Risiken und spart Ihnen langfristig Zeit, Geld und Nerven.
## Unser Engagement für die Qualität der Kabeltrommeln
Bei KLZ machen wir keine Kompromisse, wenn es um die Qualität unserer Kabeltrommeln geht. Jede Trommel, die wir liefern, wird sorgfältig entworfen und gefertigt, um eine langanhaltende Leistung zu gewährleisten. So garantieren wir Exzellenz:
- **Premium-Materialien** Wir verwenden nur hochwertiges Holz und verstärkte Komponenten, um die strukturelle Integrität auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
- **Wetterbeständige Konstruktion** Unsere Trommeln werden mit fortschrittlichen Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen behandelt, die sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen schützen.
- **Präzisionsengineering** Strenge Standards in der Fertigung sorgen dafür, dass unsere Trommeln maßgenau sind und perfekt für Kabel jeder Größe passen.
- **Verstärkte Befestigungen** Wir legen Wert auf eine robuste Montage und verwenden hochfeste Nägel und Schrauben, die sich im Laufe der Zeit nicht lösen.
- **Qualitätszertifizierte Lieferanten** Jede Trommel, die wir bereitstellen, stammt von Herstellern, die unsere strengen Qualitätsanforderungen erfüllen.
- **Maßgeschneiderte Lösungen** Von kompakten Trommeln für leichtere Lasten bis hin zu massiven Modellen, die bis zu 7.600 kg bewältigen können, bieten wir für jedes Projekt die passende Lösung.
- **Nachhaltigkeitsfokus** Wo immer möglich, integrieren wir recycelte und nachhaltige Materialien, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identifier / Number</th>
<th>empty weight kg</th>
<th>max. load kg</th>
<th>Flange diameter mm</th>
<th>Core diameter mm</th>
<th>Core width mm</th>
<th>Overall width mm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Т-6</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>630<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>415<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-6,3</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>630<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>315<span> mm</span></td>
<td>415<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-7</td>
<td>30<span> kg</span></td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>334<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>520<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-8</td>
<td>40<span> kg</span></td>
<td>400<span> kg</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>400<span> mm</span></td>
<td>520<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-9</td>
<td>47<span> kg</span></td>
<td>750<span> kg</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>450<span> mm</span></td>
<td>560<span> mm</span></td>
<td>690<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-10</td>
<td>57<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>545<span> mm</span></td>
<td>500<span> mm</span></td>
<td>600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>90<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>500<span> mm</span></td>
<td>600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>140<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>810<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-12</td>
<td>150<span> kg</span></td>
<td>1600<span> kg</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>650<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>146<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>710<span> mm</span></td>
<td>830<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>200<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>670<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-14</td>
<td>250<span> kg</span></td>
<td>1900<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>670<span> mm</span></td>
<td>780<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-14</td>
<td>200<span> kg</span></td>
<td>2000<span> kg</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>750<span> mm</span></td>
<td>884<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-16</td>
<td>260<span> kg</span></td>
<td>2500<span> kg</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>800<span> mm</span></td>
<td>924<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-18</td>
<td>320<span> kg</span></td>
<td>3800<span> kg</span></td>
<td>1800<span> mm</span></td>
<td>1120<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1068<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-18</td>
<td>330<span> kg</span></td>
<td>3800<span> kg</span></td>
<td>1800<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1068<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-20</td>
<td>340<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2000<span> mm</span></td>
<td>1220<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>1188<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-20</td>
<td>380<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2000<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>900<span> mm</span></td>
<td>1248<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>550<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>980<span> mm</span></td>
<td>1167<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>716<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1370<span> mm</span></td>
<td>1590<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>800<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1100<span> mm</span></td>
<td>1340<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>T-22</td>
<td>850<span> kg</span></td>
<td>6000<span> kg</span></td>
<td>2200<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1040<span> mm</span></td>
<td>1340<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-24</td>
<td>450<span> kg</span></td>
<td>4000<span> kg</span></td>
<td>2390<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1000<span> mm</span></td>
<td>1150<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-24</td>
<td>800<span> kg</span></td>
<td>5000<span> kg</span></td>
<td>2400<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>900<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1300<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>900<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1020<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>950<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1210<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-25</td>
<td>950<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2500<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1210<span> mm</span></td>
<td>1560<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1350<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2650<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1400<span> mm</span></td>
<td>1680<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1000<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2600<span> mm</span></td>
<td>1300<span> mm</span></td>
<td>1320<span> mm</span></td>
<td>1600<span> mm</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Т-26</td>
<td>1350<span> kg</span></td>
<td>7600<span> kg</span></td>
<td>2650<span> mm</span></td>
<td>1500<span> mm</span></td>
<td>1310<span> mm</span></td>
<td>1680<span> mm</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Beste Praktiken zur Erhaltung der Qualität von Kabeltrommeln
Selbst die besten Trommeln erfordern eine ordnungsgemäße Handhabung, um ihre Integrität zu bewahren. Hier sind einige Tipps, um Ihre Kabeltrommeln in einwandfreiem Zustand zu halten:
- **Regelmäßig inspizieren:** Überprüfen Sie vor der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder lockeren Komponenten.
- **Intelligent lagern:** Stellen Sie die Trommeln auf ebenem, trockenem Boden ab, um Verformung oder Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden.
- **Mit Sorgfalt handhaben:** Schulen Sie das Personal, Gabelstapler und andere Geräte richtig zu benutzen, um versehentliche Schäden zu verhindern.
- **Während der Lagerung rotieren:** Das periodische Drehen der Trommeln verhindert Verformungen und erhält die Rundheit des Kabels.

