---

title: Engpass bei NA2XSF2Y? Wir haben das Dreileiter-Mittelspannungskabel
date: '2025-08-14T08:46:27'
featuredImage: /uploads/2025/08/NA2XSF2X_3x1x300_RM-25_12-20kV-3.webp
locale: de
category: Kabel Technologie
---
# Engpass bei NA2XSF2Y? Wir haben das Dreileiter-Mittelspannungskabel
## Warum ist das Dreileiterkabel NA2XS(F)2Y derzeit kaum verfügbar?
### Ein Kabel mit Schlüsselrolle
Das [**NA2XSF2Y**](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) gehört zu den wichtigsten Mittelspannungskabeln in der Energieinfrastruktur – insbesondere in der dreileitrigen Ausführung NA2XSF2Y 3x1x. Es ist mechanisch belastbar, längswasserdicht, direkt erdverlegbar und damit ideal für moderne Netzanwendungen in Onshore-Windparks und Solaranlagen.
Vor allem Mittelspannungskabel wie das **[NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** werden aktuell besonders stark nachgefragt – nicht nur wegen ihrer technischen Leistungsfähigkeit, sondern auch wegen ihrer universellen Einsetzbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
### Engpass mit Folgen
Was früher problemlos verfügbar war, ist heute schwer zu beschaffen. Die Ursache liegt in einem Mix aus Lieferkettenproblemen, knappen Rohstoffen und einem überlasteten Produktionsmarkt. Viele Anbieter sind schlichtweg ausverkauft oder können nur mit monatelanger Verzögerung liefern – mit drastischen Auswirkungen auf Bauzeiten und Projektkosten.
### Wo noch Reserven existieren
Trotz der angespannten Lage gibt es vereinzelt noch Bezugsquellen mit sofortiger Verfügbarkeit – dank strategischer Bevorratung und schlanker Logistik. Wir von [KLZ](/) gehören zu den Lieferanten, die das gefragte dreileitrige [Mittelspannungskabel](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) liefern können. Wer heute noch auf das **[NA2XSF2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x** oder das **NA2XS(F)2Y 3x1x300 RM/25 12/20kV** zugreifen kann, verschafft sich einen entscheidenden Zeitvorteil – und verhindert Verzögerungen, bevor sie entstehen.
## Was ist das NA2XSF2Y überhaupt?
### Aufbau und Material
Das **NA2XSF2Y** ist ein einadriges Mittelspannungskabel mit folgenden Eigenschaften:
- Aluminium-Rundleiter (RM)
- Vernetzte Polyethylen-Isolierung (VPE)
- Innen- und Außenleiterschicht
- Schirm aus Kupferdrähten und Kupferband
- Längswasserdichtigkeit in Leiter- und Mantelzone
- Außenmantel aus Polyethylen (PE), schwarz, UV-beständig

Die derzeit so gefragte dreileitrige Ausführung **NA2XSF2Y 3x1x** besteht aus drei separat verlegten Einleitern – ideal für flexible Trassenführung und leistungsstarke Installationen.
### Technische Eigenschaften
Die Dreileiter-Variante **[NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen:
- **Nennspannung:** 12/20 kV
- **Leiterquerschnitt:** 300 mm² Aluminium
- **Leiterschirm:** extrudiert leitfähig
- **Längswasserdichtigkeit:** über quellfähige Bänder
- **Verlegeart:** direkt erdverlegbar

### Warum Längswasserdichtheit bei Mittelspannungskabeln entscheidend ist
Gerade bei der Erdverlegung ist Feuchtigkeit ein permanentes Risiko. Die integrierte Längswasserdichtheit verhindert:
- Kapillare Ausbreitung von Wasser entlang des Leiters
- Kurzschlüsse durch eindringende Feuchtigkeit
- Folgeschäden bei punktueller Beschädigung der Kabelummantelung

Deshalb ist das **NA2XSF2Y 3x1x** die sichere Wahl für langlebige, unterirdische Energieinfrastruktur.
Mehr Infos zur Freileitung vs. Erdverlegung finden Sie hier:
<VisualLinkPreview 
url="https://www.hochspannungsblog.at/wissenswertes/netzaufbau/vergleich-freileitung-erdkabel"
title="Freileitung und Erdkabel sind „Stand der Technik“"
summary="Freileitung oder Erdkabel? Wir erklären Ihnen die Unterschiede und Möglichkeiten, aber auch warum was möglich ist und warum was nicht."
image="https://www.hochspannungsblog.at/201210-netzbau-110kv-wegscheid-mast-kabelanschluss-1723.jpg?ch=dhsowxyq&amp;:hp=9;1;de"
/>
## Typische Einsatzbereiche für das NA2XSF2Y
### Netzanschluss in Windkraftanlagen
In Onshore-Windparks übernimmt das Dreileiter-Mittelspannungskabel **[NA2XSF2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x** eine tragende Rolle: Es verbindet Windenergieanlagen mit Trafostationen oder direkt mit dem [Mittelspannungsnetz](https://www.stromerzeuger-lexikon.de/mittelspannungsnetz/). Die robuste Ausführung und Längswasserdichtheit machen es ideal für:
- direkte Verlegung im Erdreich ohne zusätzlichen Schutz
- lange Trassen mit wechselnden Bodenverhältnissen
- hohe elektrische Belastbarkeit über Jahrzehnte

### Einsatz in Umspannwerken und Trafostationen
Ob als Zuleitung zum Transformator oder zur Verteilung im Mittelspannungsfeld – die dreilitrige Ausführung **[NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** ist in Umspannstationen ein echter Standard. Vorteile:
- kompakte Verlegung auch bei begrenztem Platz
- UV-beständiger PE-Mantel für Innen- und Außenbereiche
- geringere Brandlast gegenüber PVC-basierten Kabeln

### Anwendung bei schwierigen Bodenverhältnissen
Feuchter Lehmboden? Hohe Grundwasserrisiken? Gerade in solchen Szenarien überzeugt das **NA2XSF2Y** durch seine [Längswasserdichtheit](https://www.bkw-kabel.de/de/laengswasserdicht-wozu/). Es kommt bevorzugt zum Einsatz bei:
- Trassen durch sumpfiges oder unverdichtetes Gelände
- Installationen mit hoher mechanischer Belastung (z. B. unter Straßen)
- Verlegung ohne Kabelschutzrohr in sensiblen Regionen

Diese Vielseitigkeit macht das **NA2XSF2Y 3x1x** zu einem der universellsten Mittelspannungskabel am Markt. Gerade für die Kabelinfrastruktur in Onshore-Windparks ist das [NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) die erste Wahl.
## Warum der Markt leergefegt ist
### Ursachen des Engpasses
Die derzeitige Knappheit des dreileitrigen **NA2XSF2Y** hat mehrere Ursachen, die sich gegenseitig verstärken:
- **Stark gestiegene Nachfrage** durch [beschleunigten Netzausbau](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimaschutz-deutschland-und-europa/28432.html) in Europa, insbesondere in Wind- und Solarparks
- **Produktionsengpässe** bei Isoliermaterialien wie VPE sowie bei Aluminium
- **Lange Lieferzyklen** durch begrenzte Fertigungskapazitäten bei den Herstellern
- **Logistikprobleme** durch überlastete Transportrouten und Verzögerungen in der Kettenlogistik

### Folgen für laufende Projekte
Die Auswirkungen sind in der Branche deutlich spürbar – nicht nur bei Großprojekten. Verzögerungen bei der Lieferung des Dreileiterkabels **NA2XSF2Y 3x1x** führen zu:
- Stillstand auf der Baustelle, insbesondere beim Netzanschluss
- Vertragsstrafen bei nicht termingerechter Inbetriebnahme
- hohem Planungsaufwand durch kurzfristige Umstellungen auf Alternativlösungen

### Was Planer und EPCs jetzt beachten sollten
Angesichts der prekären Versorgungslage empfehlen wir:
- **Frühzeitige Kabelabfrage** bei [Lieferanten](/) – bereits in der Planungsphase
- **Projektpuffer einkalkulieren** – sowohl zeitlich als auch im Budget
- **Verfügbarkeit vor Preis** – kurzfristig lieferbare Typen sichern oft den Projektfortschritt

Vor allem, wenn der Einsatz von **[NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** geplant ist, lohnt sich der Blick auf aktuelle Lagerverfügbarkeiten – bevor die Optionen ausgehen.
## Wie wir liefern können, wenn andere vertrösten
### Strategische Lagerhaltung statt Reaktion auf Knappheit
Während viele erst dann nachbestellen, wenn der Markt längst ausverkauft ist, setzen wir auf vorausschauende Lagerhaltung. Bereits frühzeitig haben wir zentrale Typen wie das beliebte Dreileiter-Mittelspannungskabel **[NA2XSF2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x** gezielt in relevanten Mengen bevorratet – weil wir wissen, wie kritisch diese für den Netzausbau sind.
**Und genau das macht jetzt den Unterschied: Diese Kabel haben wir als Lieferant strategisch eingeplant – und sind bei uns verfügbar.**
Alle Details und technischen Daten finden Sie hier:
<VisualLinkPreview 
url="/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/"
title="NA2XS(F)2Y-Mittelspannungskabel | KLZ"
summary="NA2XS(F)2Y-Mittelspannungskabel, Spannungsklasse bis 36 kV, Kupferleiter, XLPE-Isolation, geeignet für extreme Temperaturen, konform mit IEC/VDE, ideal für erneuerbare Energien und Industrieanlagen."
image="/uploads/2025/01/NA2XSF2Y-3-scaled.webp"
/>
### Logistik, die mitdenkt
Unsere Logistikprozesse sind auf Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt. Durch unser Lager mit direkter Anbindung nach Deutschland und in die Niederlande können wir Baustellen in kürzester Zeit versorgen.
- Reaktionszeiten in Tagen statt Wochen
- Zuverlässige Lieferung durch erfahrene Speditionen
- Flexible Lieferung je nach Baufortschritt

Wir liefern nicht nur die Kabel die Sie benötigen, sondern das Gesamtpaket. Von professioneller Beratung zur richtigen Kabelwahl bis hin zur Lieferung auf der Baustelle – wir betreuen Ihr gesamtes Projekt. Zuverlässig, gekonnt und zeitnah.
### Redundanz statt Risiko
Wir setzen auf mehrere Lieferketten und haben bewusst Lagerkapazitäten aufgebaut. So stellen wir sicher, dass selbst bei branchenweiten Engpässen noch geliefert werden kann – ohne Improvisation. Auch Typen wie das gefragte Dreileiterkabel **[NA2XS(F)2Y](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsf2y-2/) 3x1x300 RM/25 12/20kV** sind bei uns verfügbar.
**Keine Ausreden – wir liefern, was andere nur anbieten.**
<!-- Call to Action -->
**Wir liefern Ihnen die Kabel, die Sie brauchen!**<br />
[Kontaktieren Sie uns für eine konkrete Anfrage.](/contact/)
## FAQs rund ums NA2XSF2Y
### Ist das NA2XSF2Y für direkte Erdverlegung geeignet?
Ja, das [**NA2XSF2Y**](/de/produkte/stromkabel/mittelspannungskabel/na2xsfl2y-2/) ist speziell für die direkte Verlegung im Erdreich entwickelt. Dank seiner Längswasserdichtheit und der robusten Außenmantelkonstruktion eignet es sich ideal für unterirdische Trassen – selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen oder wechselnden Feuchtigkeitszonen.
### Welche CPR-Klasse erfüllt das Kabel?
Die [CPR-Klassifizierung](https://www.serverschrank24.de/wissensdatenbank/klassifikation-von-verlegekabeln.html) (Construction Products Regulation) hängt von der spezifischen Ausführung und dem Hersteller ab. Üblich für das **NA2XSF2Y 3x1x** sind Klassen wie Eca oder besser, abhängig vom eingesetzten Mantelmaterial. Im Zweifel liefern wir die konkrete Deklaration für das gewünschte Produkt mit.
