---
title: "Kompetenzen - Kabeltiefbau & Spülbohrtechnik"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Von Kabeltiefbau bis Elektromontage: Wir bieten ganzheitliche Lösungen für moderne Netzinfrastrukturen."
layout: "fullBleed"
---

<HomeHero 
  badge="Unsere Leistungen"
  title="Alles aus einer Hand"
  description="Als Full-Service-Partner im Bereich Kabelleitungstiefbau decken wir das gesamte Spektrum moderner Infrastrukturprojekte ab."
  videoUrl="/assets/videos/web/hero-bohrung.mp4"
  linkText="Kontakt aufnehmen"
  linkHref="/de/kontakt"
  secondaryCtaLabel="Referenzen ansehen"
  secondaryCtaHref="/de/#referenzen"
/>

<HomeCompetenceBentoGrid
  badge="Kernkompetenzen"
  title="Präzision & Leistung"
  ctaLabel="Projekt anfragen"
  ctaHref="/de/kontakt"
  items={[
    {
      title: "Kabelleitungstiefbau",
      description: "Klassischer Grabenbau, professionelle Verlegung und Kabelmontage (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) bis 110 kV.",
      tag: "Energie",
      size: "large",
      href: "/de/kabeltiefbau",
      image: { url: "/assets/photos/DSC01123.JPG", alt: "Kabelleitungstiefbau" }
    },
    {
      title: "Bohrtechnik",
      description: "Horizontalspülbohrverfahren (HDD) für grabenlose, oberflächenschonende Verlegung.",
      tag: "Innovation",
      size: "medium",
      href: "/de/bohrtechnik",
      image: { url: "/assets/photos/DSC08653.JPG", alt: "Bohrtechnik" }
    },
    {
      title: "Glasfaser",
      description: "Ausbau von zukunftssicheren Breitbandnetzen (FTTX).",
      tag: "Kommunikation",
      size: "small",
      href: "/de/glasfaser",
      image: { url: "/assets/photos/DSC01129.JPG", alt: "Glasfaser" }
    },
    {
      title: "Planung & Doku",
      description: "Trassenplanung, Genehmigungsverfahren und präzise GIS-Dokumentation.",
      tag: "Digital",
      size: "accent",
      href: "/de/planung"
    }
  ]}
/>

<ServiceDetailGrid
  badge="Qualität & Sicherheit"
  title="Keine Kompromisse am Bau"
  problemStatement={{
    title: "Die Realität auf vielen Baustellen",
    text: "Auf vielen Baustellen werden zunehmend Billiganbieter eingesetzt. Sicherheitsstandards und Dokumentationsanforderungen werden oft missachtet. Daraus resultieren Unfälle, defekte Fremdleitungen (Strom, Wasser, Gas etc.) und teure Bauverzögerungen, sodass sich ein vermeintliches Schnäppchen als Kostenfalle entpuppt."
  }}
  solutionStatement={{
    title: "Der E-TIB Standard",
    text: "Durch unsere langjährige Erfahrung werden wir frühzeitig auf Problemstellungen aufmerksam und erarbeiten sichere Lösungen. Unterstützt durch unser Partner-Ingenieurbüro bieten wir Planung, Ausführung und Dokumentation auf höchstem Niveau, um Planungsfehler zu vermeiden."
  }}
  panels={[
    {
      id: "energy",
      title: "Kabelleitungstiefbau (Hoch-/Mittel- und Niederspannung)",
      icon: "energy",
      lists: [
        [
          "Herstellung von Kabel- und Rohrgräben",
          "Kabelverlegung (0,4kV - 110kV)",
          "Kabelmontagen bis 110 kV",
          "Errichtung von Transformatorstationen",
          "Erstellung von Erdungsanlagen",
          "Errichtung von Straßenbeleuchtung",
          "Schalthandlungen"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "fiber",
      title: "Kabelleitungstiefbau (Telekommunikation)",
      icon: "fiber",
      lists: [
        [
          "Herstellung von Kabel- und Rohrgräben",
          "Herstellung von Leerrohrtrassen",
          "Einziehen/Einblasen von TK-/LWL-Kabeln",
          "Stellen von Multifunktionsgehäusen",
          "Kabelmontagen TK/LWL"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "hdd",
      title: "Grabenlose Leitungsverlegung",
      icon: "hdd",
      lists: [
        [
          "Horizontalspülbohrverfahren (bis 250m)",
          "Horizontalspülbohrverfahren (bis 400er Rohr)",
          "Erdrakete (bis 15m DÖ-Länge)",
          "Erdrakete (bis 160er Rohr)"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "planning",
      title: "Planung & Beratung",
      icon: "planning",
      lists: [
        [
          "Struktur-/Genehmigungs-/Ausführungsplanung",
          "Ausschreibung, Vergabe & Bauüberwachung",
          "Zustimmungsplanung",
          "Projektprüfung, Studien"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "survey",
      title: "Vermessung & Dokumentation",
      icon: "survey",
      fullWidth: true,
      lists: [
        [
          "Absteckung und Einmessung von Leitungstrassen",
          "Erstellung von Datenbanken zur Projektabrechnung",
          "360° Foto-/Video-Erfassung des Baufeldes"
        ]
      ]
    }
  ]}
/>

<JsonLd data={[
  {
    "@type": "Service",
    "name": "Kabelleitungstiefbau",
    "description": "Klassischer Grabenbau, professionelle Verlegung und Kabelmontage (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) bis 110 kV.",
    "provider": { "@type": "Organization", "name": "E-TIB GmbH" }
  },
  {
    "@type": "Service",
    "name": "Horizontalspülbohrungen",
    "description": "Horizontalspülbohrverfahren (HDD) für grabenlose, oberflächenschonende Verlegung.",
    "provider": { "@type": "Organization", "name": "E-TIB GmbH" }
  },
  {
    "@type": "Service",
    "name": "Glasfaserausbau",
    "description": "Ausbau von zukunftssicheren Breitbandnetzen (FTTX) und Glasfaser-Kabelmontagen.",
    "provider": { "@type": "Organization", "name": "E-TIB GmbH" }
  },
  {
    "@type": "Service",
    "name": "Planung und Vermessung",
    "description": "Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Elektro- und Netzanschlussplanung, sowie digitale Bestandsdokumentation per GIS.",
    "provider": { "@type": "Organization", "name": "E-TIB GmbH" }
  }
]} />
