---
title: "Bohrtechnik"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Präzise Horizontalspülbohrungen und Erdraketen in allen Bodenklassen für eine absolut oberflächenschonende und effiziente Leitungsverlegung."
layout: "fullBleed"
---

<HeroSection
  badge="Kernkompetenz"
  title="Bohrtechnik"
  subtitle="Grabenlose Leitungsverlegung, Horizontalspülbohrungen und Erdraketen"
  backgroundImage={{ url: '/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-47.jpg' }}
  alignment="center"
  ctaLabel="Projekt anfragen"
  ctaHref="/de/kontakt"
/>

<div className="container px-4 max-w-7xl mx-auto py-16">
  <blockquote>
    Wenn klassischer Grabenbau aus Platz-, Umwelt- oder Kostengründen nicht in Frage kommt, setzen wir auf modernste grabenlose Techniken. Wir schonen die Natur und minimieren Wiederherstellungskosten.
  </blockquote>

  ## Maximale Effizienz, Minimaler Eingriff

  Die grabenlose Leitungsverlegung ist die intelligenteste Lösung für komplexe Bauvorhaben. Insbesondere bei der Querung von hochfrequentierten Straßen, Bahntrassen, Autobahnen oder sensiblen Gewässern spielt dieses Verfahren seine absoluten Stärken aus. Der Verkehr fließt weiter, die Natur bleibt unberührt und aufwendige Oberflächen wie teures Pflaster oder Asphalt müssen nicht zerstört werden.

  ## HDD-Spülbohrungen und Erdraketen

  Mit unserem spezialisierten Gerätepark beherrschen wir die unterschiedlichsten Verfahren. Beim **Horizontalspülbohrverfahren (HDD)** steuern wir den Bohrkopf punktgenau unter der Erde hindurch. Wir können bis zu 400 Meter am Stück bohren und, je nach Bohrlänge, Schutzrohre mit einem Durchmesser von bis zu 600 mm einziehen. 

  Für kürzere Distanzen, wie beispielsweise schnelle und schonende Hausanschlüsse, setzen wir unsere **Erdraketen** (Bodenverdrängungsverfahren) ein. Hierbei erreichen wir Durchörterungslängen von bis zu 15 Metern für Rohre bis 160 mm Durchmesser – ideal um Vorgärten und Einfahrten komplett unversehrt zu lassen.

  <DeepDrillAnimation />
</div>

<ServiceDetailGrid
  badge="Verfahren"
  title="Unsere Bohrtechnik im Detail"
  descriptionParagraphs={[
    "Wir wählen für jede Bodenklasse und örtliche Gegebenheit das exakt passende Bohrverfahren, um maximale Wirtschaftlichkeit zu garantieren."
  ]}
  panels={[
    {
      id: "hdd",
      title: "Horizontalspülbohrung (HDD)",
      icon: "hdd",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Max. Bohrlänge: 400 m",
          "Max. Durchmesser: 600er Rohr",
          "Zentimetergenaue Steuerbarkeit",
          "Querung von Bahn, Autobahn & Gewässern"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "erdrakete",
      title: "Bodenverdrängung (Erdrakete)",
      icon: "hdd",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Max. Durchörterungslänge: 15 m",
          "Max. Durchmesser: 160er Rohr",
          "Schnelle Hausanschlüsse ohne Graben",
          "Kein Aufbruch der Oberfläche nötig"
        ]
      ]
    }
  ]}
/>

<HomeReferencesSlider badge="Praxisbeispiele" title="Referenzen" description="Erfolgreiche HDD-Bohrungen und grabenlose Leitungsverlegungen unter komplexesten Bedingungen." />

<CallToAction 
  title="Suchen Sie nach einer grabenlosen Lösung?" 
  text="Wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten der Horizontalspülbohrung für Ihr Vorhaben."
  buttonText="Kontakt aufnehmen"
  buttonLink="/de/kontakt"
/>
