---
title: "Über uns - Ihr Partner für Infrastrukturnetze"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Die E-TIB Gruppe ist Ihr kompetenter Partner für Kabeltiefbau, Bohrtechnik und Ingenieurdienstleistungen."
layout: "fullBleed"
---

<HomeHero 
  badge="Die E-TIB Gruppe"
  title="Verlässlichkeit hat Tradition"
  description="Seit 2015 wachsen wir kontinuierlich an den Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung. Als Unternehmensgruppe bündeln wir Spezialkompetenzen unter einem Dach."
  videoUrl="/assets/videos/web/hero-bahnkreuzung.mp4"
  linkText="Offene Stellen"
  linkHref="/de/karriere"
  secondaryCtaLabel="Unternehmen entdecken"
  secondaryCtaHref="#struktur"
/>

<div className="bg-neutral-50 py-24 border-b border-neutral-100">
  <div className="container max-w-6xl mx-auto px-4">
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-16 items-center">
      <div>
        <div className="text-primary font-bold tracking-wider uppercase text-sm mb-4">Unsere Mission</div>
        <div className="font-heading text-4xl md:text-5xl font-extrabold text-neutral-dark mb-8 leading-tight">Infrastruktur für die Energie von morgen</div>
        <div className="w-20 h-2 bg-primary mb-8"></div>
        <div>
          Seit unserer Gründung im Jahr 2015 in Guben haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Ausbau der kritischen Infrastruktur in Deutschland aktiv mitzugestalten.
        </div>
        <div>
          Mit über 100 Experten für Ihr Projekt (darunter Spezialisten der E-TIB GmbH, E-TIB Bohrtechnik und E-TIB Ingenieurgesellschaft) und einem hochmodernen Maschinenpark meistern wir selbst anspruchsvollste Projekte im Kabelnetzbau, der Spülbohrtechnik und der Netzmontage. Verlässlichkeit, Termintreue und höchste Qualitätsstandards sind dabei unser Fundament.
        </div>
      </div>
      <div className="grid grid-cols-2 gap-6">
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-neutral-100">
          <div className="text-4xl font-extrabold text-primary mb-2">100+</div>
          <div className="text-neutral-dark font-semibold">Mitarbeitende</div>
        </div>
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-neutral-100">
          <div className="text-4xl font-extrabold text-primary mb-2">2015</div>
          <div className="text-neutral-dark font-semibold">Gegründet</div>
        </div>
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-neutral-100">
          <div className="text-4xl font-extrabold text-primary mb-2">110kV</div>
          <div className="text-neutral-dark font-semibold">Zulassung bis</div>
        </div>
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-neutral-100">
          <div className="text-4xl font-extrabold text-primary mb-2">100%</div>
          <div className="text-neutral-dark font-semibold">Leidenschaft</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div className="bg-[#050B14] py-24 md:py-32 text-white relative overflow-hidden group my-16 md:my-24 rounded-[2.5rem] md:rounded-[3.5rem] mx-4 md:mx-auto max-w-7xl">
  <div className="absolute inset-0 bg-[url('/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-54.jpg')] opacity-20 bg-cover bg-center mix-blend-overlay group-hover:scale-105 transition-transform duration-1000"></div>
  <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-br from-[#050B14] via-[#0A1322]/90 to-[#050B14]"></div>
  <div className="container max-w-4xl mx-auto px-4 relative z-10 text-center">
    <div className="mb-8">
      <Badge variant="accent">Bundesweite Präsenz</Badge>
    </div>
    <h2 className="font-heading text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-extrabold mb-6 leading-tight text-transparent bg-clip-text bg-gradient-to-r from-white to-white/70">Infrastruktur für<br />ein ganzes Land</h2>
    <p className="text-lg md:text-xl text-white/60 mb-12 max-w-2xl mx-auto leading-relaxed">Seit 2016 haben wir in über 200 Projekten quer durch Deutschland bewiesen, dass wir Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung verlässlich umsetzen.</p>
    <Button href="/de/referenzen" variant="primary" size="lg" className="shadow-[0_0_20px_rgba(130,237,32,0.3)]">
      Zu unseren Referenzen <span className="text-xl leading-none">&rarr;</span>
    </Button>
  </div>
</div>

<CompanyTimeline />

<div id="struktur">
  <HomeSubCompanyTiles
    badge="Struktur"
    title="Kompetenzen gebündelt"
    companies={[
      {
        title: "E-TIB GMBH",
        description: "Das komplette Leistungsspektrum zur Errichtung von Kabeltrassen aus einer Hand.",
        icon: "M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z",
        url: "/de/standorte/guben",
        backgroundImage: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-54.jpg"
      },
      {
        title: "E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH",
        description: "Unsere Ingenieure planen für Sie die Energie- und Telekommunikationsnetze der Zukunft - Vermessung und Dokumentation inklusive.",
        icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
        url: "https://www.etib-ing.com/",
        backgroundImage: "/assets/photos/etib_ingenieure_tiefbau_solar_pv_planung_vermessung_gis-298.jpg"
      },
    {
      title: "E-TIB Verwaltung GmbH",
      description: "Zentrale Dienste, Einkauf und Finanzen sowie Verwaltung von Immobilien, Grundstücken, Maschinen und Geräten.",
      icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
      url: "/de/standorte/buelstedt",
      backgroundImage: "/assets/photos/DJI_0048.JPG"
    },
      {
        title: "E-TIB Bohrtechnik GmbH",
        description: "Präzise Horizontalspülbohrungen in allen Bodenklassen für eine oberflächenschonende und grabenlose Leitungsverlegung.",
        icon: "M12 3v1m0 16v1m9-9h-1M4 12H3m15.364 6.364l-.707-.707M6.343 6.343l-.707-.707m12.728 0l-.707.707M6.343 17.657l-.707.707M16 12a4 4 0 11-8 0 4 4 0 018 0z",
        url: "/de/bohrtechnik",
        backgroundImage: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-47.jpg"
      }
    ]}
  />
</div>



