---
title: "Kabelleitungstiefbau"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Professioneller Kabelleitungstiefbau (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) und Kabelmontagen bis 110 kV. Wir garantieren höchste Sicherheitsstandards und lückenlose Dokumentation für Ihr Projekt."
layout: "fullBleed"
---

<HeroSection
  badge="Kernkompetenz"
  title="Kabelleitungstiefbau"
  subtitle="Komplette Infrastruktur-Lösungen für Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze sowie Kabelmontagen bis 110 kV"
  backgroundImage={{ url: '/assets/photos/DSC01123.JPG' }}
  alignment="center"
  ctaLabel="Projekt anfragen"
  ctaHref="/de/kontakt"
/>

<div className="container px-4 max-w-7xl mx-auto py-16">
  <blockquote>
    Überall wird gebuddelt und gebohrt, aber leider geht auch vieles schief. Wir setzen auf Qualität, höchste Sicherheitsstandards und rechtssichere Dokumentation – damit Ihr Bauprojekt nicht zur Kostenfalle wird.
  </blockquote>

  ## Qualität statt Kostenfalle

  Auf vielen Baustellen werden zunehmend Billiganbieter aus dem Ausland eingesetzt, was häufig dazu führt, dass **Sicherheitsstandards und Dokumentationsanforderungen missachtet** werden. Die Folgen sind gravierend: Unfälle, defekte Fremdleitungen (wie Strom, Wasser und Gas) sowie massive Bauverzögerungen und teure Nachträge. Ein vermeintliches Schnäppchen entpuppt sich so schnell als finanzielle Belastung.

  Besonders bei geförderten Infrastruktur-Projekten gestaltet sich der Abruf der Fördergelder ohne eine absolut lückenlose, normgerechte Dokumentation äußerst problematisch.

  ## Alles aus einer Hand

  Durch unsere langjährige Erfahrung erkennen wir Problemstellungen frühzeitig und erarbeiten für unsere Auftraggeber im Vorfeld sichere und zufriedenstellende Lösungen.

  Wir bieten Ihnen das komplette Leistungsspektrum zur Errichtung von Kabeltrassen aus einer Hand – mit eigenem, hochmodernem Maschinenpark und festangestelltem Fachpersonal aus der Region. In direkter Zusammenarbeit mit unserem Partnerbüro, der E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH, können wir zudem frühzeitig Planungsfehler ausschließen und selbst die komplexesten Dokumentationsanforderungen souverän erfüllen.

  <DataGridPulse />
</div>

<ServiceDetailGrid
  badge="Leistungsspektrum"
  title="Alles für Ihr Netz"
  descriptionParagraphs={[]}
  panels={[
    {
      id: "grabenbau",
      title: "Grabenbau & Verlegung",
      icon: "energy",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Herstellung von Kabel- und Rohrgräben",
          "Kabelverlegung von 0,4 kV bis 110 kV",
          "Kabelmontagen bis 110 kV",
          "Kabelpflugarbeiten für schnelle Verlegung"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "anlagen",
      title: "Anlagen & Infrastruktur",
      icon: "energy",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Errichtung von Transformatorstationen",
          "Erstellung von komplexen Erdungsanlagen",
          "Errichtung von Straßenbeleuchtungen",
          "Zertifizierte Schalthandlungen"
        ]
      ]
    }
  ]}
/>

<HomeReferencesSlider badge="Praxisbeispiele" title="Referenzen" description="Wir haben über hunderte Kilometer Kabel verlegt. Sehen Sie sich unsere Referenz-Projekte an." />

<CallToAction 
  title="Sie haben ein konkretes Projekt?" 
  text="Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um Kabeltiefbau und Leitungsverlegung."
  buttonText="Kontakt aufnehmen"
  buttonLink="/de/kontakt"
/>
