---
title: "PV-Anlage Prötzel OT Sternebeck"
client: "Trianel GmbH"
date: "2025-08-01"
dateString: "02/2025 bis 08/2025"
location: "15345 Prötzel"
---

- 2.600 m Kabelgraben ausheben und verfüllen
- 3.800 m Horizontalspülbohrung d 225 / d 200 / d 160
- 7.500 m Verlegung MS-Kabel 240 mm², 18/30 kV
- 8.800 m Verlegung MS-Kabel 800 mm², 18/30 kV
- 15.800 m Verlegung PE-Schutzrohr 50 x 4,6 mm
- 15.800 m Einblasen LWL-Kabel, 12 Fasern
- sämtliche Mittelspannungsmontagen
- VLF/Mantelprüfungen/OTDR
