---
title: "Windpark Ostbevern"
client: "GP Joule Anlagenbau GmbH & Co. KG"
date: "2026-03-01"
dateString: "02/2025 bis 03/2026"
location: "48346 Ostbevern"
---

- 4.100 m Kabelgraben ausheben und verfüllen
- 3.200 m Horizontalspülbohrung d 180 + d 50
- 3.200 m Verlegung MS-Kabel 150 mm², 18/30 kV
- 4.000 m Verlegung MS-Kabel 300 mm², 18/30 kV
- 7.500 m Verlegung PE-Schutzrohr 50 x 4,6 mm
- 7.500 m Einblasen LWL-Kabel, 12 Fasern
- sämtliche Mittelspannungsmontagen
- VLF/Mantelprüfungen/OTDR
