---
title: "Grabenlose Leitungsverlegung"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Präzise Horizontalspülbohrungen und Erdraketen in allen Bodenklassen für eine oberflächenschonende und grabenlose Leitungsverlegung."
layout: "fullBleed"
---

<HeroSection
  badge="Kernkompetenz"
  title="Grabenlose Verlegung"
  subtitle="Oberflächenschonende Horizontalspülbohrungen und Erdraketen"
  backgroundImage={{ url: '/assets/photos/DSC08653.JPG' }}
  alignment="center"
  ctaLabel="Projekt anfragen"
  ctaHref="/de/kontakt"
/>

<ServiceDetailGrid
  badge="Verfahren"
  title="Effizient & Umweltschonend"
  descriptionParagraphs={[
    "Wenn klassischer Grabenbau aus Platz-, Umwelt- oder Kostengründen nicht in Frage kommt, setzen wir auf **modernste grabenlose Techniken**.",
    "Das schont nicht nur die Natur, sondern spart bei aufwändigen Oberflächen signifikant an Wiederherstellungskosten."
  ]}
  panels={[
    {
      id: "hdd",
      title: "Horizontalspülbohrverfahren (HDD)",
      icon: "hdd",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Max. Bohrlänge: 250 m",
          "Max. Durchmesser: 400er Rohr",
          "Komplexe Querung von Bahn, Autobahn & Gewässern"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "erdrakete",
      title: "Erdrakete",
      icon: "hdd",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Max. Durchörterungslänge: 15 m",
          "Max. Durchmesser: 160er Rohr",
          "Schnelle Hausanschlüsse ohne Graben"
        ]
      ]
    }
  ]}
/>

<CallToAction 
  title="Suchen Sie nach einer grabenlosen Lösung?" 
  text="Wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten der Horizontalspülbohrung für Ihr Vorhaben."
  buttonText="Kontakt aufnehmen"
  buttonLink="/de/kontakt"
/>
