---
title: "Startseite - Experten für Kabelnetzbau & Horizontalspülbohrungen"
description: "Die E-TIB GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für komplexe Kabeltrassen, Horizontalspülbohrungen und Infrastrukturnetze in ganz Deutschland."
---

<HomeHero 
  
  title={"Die Experten für\nKabelnetzbau"}
  description="Wir realisieren komplexe Versorgungsleitungen für eine moderne Gesellschaft. Verlässlich, innovativ und mit höchster Präzision im Kabelnetzbau und der Bohrtechnik."
  videoUrl="/assets/videos/web/hero-kabelpflug.mp4"
  linkText="Unsere Leistungen"
  linkHref="/de/kompetenzen"
/>

<HomeSubCompanyTiles
  badge="Unsere Unternehmen"
  title="Die Unternehmensgruppe"
  companies={[
    {
      title: "E-TIB GMBH",
      description: "Das komplette Leistungsspektrum zur Errichtung von Kabeltrassen aus einer Hand.",
      icon: "M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z",
      url: "/de/standorte/guben",
      backgroundImage: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-54.jpg"
    },
    {
      title: "E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH",
      description: "Unsere Ingenieure planen für Sie die Energie- und Telekommunikationsnetze der Zukunft - Vermessung und Dokumentation inklusive.",
      icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
      url: "https://www.etib-ing.com/",
      backgroundImage: "/assets/photos/etib_ingenieure_tiefbau_solar_pv_planung_vermessung_gis-298.jpg"
    },
    {
      title: "E-TIB Verwaltung GmbH",
      description: "Zentrale Dienste, Einkauf und Finanzen sowie Verwaltung von Immobilien, Grundstücken, Maschinen und Geräten.",
      icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
      url: "/de/standorte/buelstedt",
      backgroundImage: "/assets/photos/DJI_0048.JPG"
    },
    {
      title: "E-TIB Bohrtechnik GmbH",
      description: "Präzise Horizontalspülbohrungen in allen Bodenklassen für eine oberflächenschonende und grabenlose Leitungsverlegung.",
      icon: "M12 3v1m0 16v1m9-9h-1M4 12H3m15.364 6.364l-.707-.707M6.343 6.343l-.707-.707m12.728 0l-.707.707M6.343 17.657l-.707.707M16 12a4 4 0 11-8 0 4 4 0 018 0z",
      url: "/de/bohrtechnik",
      backgroundImage: "/assets/photos/DSC08653.JPG"
    }
  ]}
/>

<div className="bg-white py-24 md:py-32 relative overflow-hidden border-b border-neutral-100">
  {/* Subtle industrial background pattern */}
  <div className="absolute inset-0 opacity-[0.03] pointer-events-none" style={{ backgroundImage: 'radial-gradient(#0e7a5c 1px, transparent 1px)', backgroundSize: '32px 32px' }}></div>
  
  <div className="container max-w-7xl mx-auto px-4 relative z-10">
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-12 lg:gap-20 items-center">
      
      {/* Left Column: Heading & Intro */}
      <div className="lg:col-span-5">
        <Heading 
          level={3} 
          size="hero" 
          subtitle="Über E-TIB"
          badgeStyle="industrial"
          className="mb-6 md:mb-8"
        >Ihr <span className="text-primary relative whitespace-nowrap">starker<svg className="absolute -bottom-2 left-0 w-full h-3 text-warning/60" viewBox="0 0 100 10" preserveAspectRatio="none"><path d="M0 5 Q 50 10 100 5" stroke="currentColor" strokeWidth="4" fill="none"/></svg></span> Partner <br/>für Infrastruktur</Heading>
        
        <div className="text-xl text-text-secondary leading-relaxed mb-8">
          Die E-TIB GmbH ist ein leistungsfähiger und moderner Anbieter von technischen Dienstleistungen. Wir haben uns auf zukunftsweisende Kernbereiche der Infrastruktur spezialisiert.
        </div>

        {/* Stats Grid */}
        <div className="grid grid-cols-3 gap-6 pt-8 border-t border-neutral-200">
          <div>
            <div className="text-4xl font-black text-primary mb-1 tracking-tighter">2015</div>
            <div className="text-sm font-bold text-text-secondary uppercase tracking-wider">Gründung</div>
          </div>
          <div>
            <div className="text-4xl font-black text-primary mb-1 tracking-tighter">100+</div>
            <div className="text-sm font-bold text-text-secondary uppercase tracking-wider">Mitarbeitende</div>
          </div>
          <div>
            <div className="text-4xl font-black text-primary mb-1 tracking-tighter">100+</div>
            <div className="text-sm font-bold text-text-secondary uppercase tracking-wider">Kunden</div>
          </div>
        </div>
      </div>
      
      {/* Right Column: Imagery & Mission */}
      <div className="lg:col-span-7 relative">
        <div className="aspect-[4/3] md:aspect-[16/9] lg:aspect-[4/3] rounded-3xl overflow-hidden shadow-2xl relative border border-neutral-200/50">
          <img src="/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-100.jpg" alt="E-TIB im Einsatz" className="w-full h-full object-cover" />
          <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-neutral-dark/95 via-neutral-dark/40 to-transparent"></div>
          
          <div className="absolute bottom-0 left-0 w-full p-8 md:p-12">
            <div className="border-l-4 border-primary pl-6">
              <div className="text-white text-xl md:text-2xl leading-relaxed italic font-medium drop-shadow-lg">
                "Wir führen bundesweite Bauleistungen für Industrie, Telekommunikationsanbieter und Stromversorgungsunternehmen mit höchster Zuverlässigkeit und Präzision durch."
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        
        {/* Decorative elements */}
        <div className="absolute -bottom-8 -right-8 w-64 h-64 bg-primary/10 rounded-full blur-3xl pointer-events-none"></div>
      </div>
      
    </div>
  </div>
</div>



<HomeCompetenceBentoGrid
  badge="Unsere Kompetenzen"
  title="Alles aus einer Hand"
  ctaLabel="Alle Leistungen"
  ctaHref="/de/kompetenzen"
  items={[
    {
      title: "Kabelleitungstiefbau",
      description: "Kabelleitungstiefbau (Hoch-/Mittel- und Niederspannung) sowie Kabelmontagen bis 110 kV",
      tag: "Energie",
      size: "large",
      href: "/de/kabeltiefbau",
      image: { url: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-54.jpg", alt: "Kabelleitungstiefbau" }
    },
    {
      title: "Bohrtechnik",
      description: "Horizontalspülbohrverfahren für grabenlose Verlegung",
      tag: "Innovation",
      size: "medium",
      href: "/de/bohrtechnik",
      image: { url: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-47.jpg", alt: "Bohrtechnik" }
    },
    {
      title: "Planung",
      description: "Trassenplanung und Genehmigungsverfahren",
      tag: "Präzision",
      size: "small",
      href: "/de/planung",
      image: { url: "/assets/photos/etib_ingenieure_tiefbau_solar_pv_planung_vermessung_gis-298.jpg", alt: "Planung" }
    },
    {
      title: "Vermessung",
      description: "Digitale Bestandsdokumentation",
      tag: "Digital",
      size: "accent",
      href: "/de/vermessung",
      image: { url: "/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie_Vermessung_(26_von_99).jpg", alt: "Vermessung" }
    }
  ]}
/>

<ScaleOfImpact />

<HomeReferencesSlider />

