---
title: "Über E-TIB"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Die E-TIB Gruppe ist Ihr kompetenter Partner für Kabeltiefbau, Bohrtechnik und Ingenieurdienstleistungen."
---

# Über uns

Die **E-TIB Gruppe** steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Energie- und Dateninfrastruktur. Mit unserem Hauptsitz in Guben und Projekten im gesamten Bundesgebiet sind wir ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung der Energiewende.

## Unsere Philosophie

Wir glauben daran, dass eine stabile Infrastruktur das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft ist. Deshalb setzen wir auf:

- **Präzision**: Exakte Planung und Ausführung sind für uns selbstverständlich.
- **Innovation**: Wir nutzen modernste Technik wie Horizontalspülbohrungen, um Projekte effizienter zu gestalten.
- **Nachhaltigkeit**: Unsere Verfahren sind darauf ausgelegt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

## Die E-TIB Gruppe

Unsere Stärke liegt in der Bündelung spezialisierter Kompetenzen:

### E-TIB GmbH
Fokus auf die Ausführung elektrischer Infrastrukturprojekte und klassischen Kabeltiefbau.

### E-TIB Bohrtechnik GmbH
Spezialisten für grabenlose Verlegetechniken und gesteuerte Horizontalbohrungen.

### E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH
Ihr Partner für Planung, Projektierung und die lückenlose Dokumentation komplexer Bauvorhaben.

## Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über unsere Arbeit erfahren? Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
