---
title: Startseite
description: Willkommen bei E-TIB GmbH
---

<HomeHero 
  
  title={"Die Experten für\nKabeltiefbau"}
  description="Wir realisieren komplexe Versorgungsleitungen für eine moderne Gesellschaft. Verlässlich, innovativ und mit höchster Präzision im Kabelbau und der Bohrtechnik."
  videoUrl="/assets/videos/web/hero-kabelpflug.mp4"
  linkText="Unsere Leistungen"
  linkHref="/de/kompetenzen"
/>

<HomeSubCompanyTiles
  badge="Unsere Unternehmen"
  title="Die Unternehmensgruppe"
  companies={[
    {
      title: "E-TIB GMBH",
      description: "Das Unternehmen hat sich voll und ganz auf den Kabelleitungstiefbau spezialisiert. Das komplette Leistungsspektrum zur Errichtung von Kabeltrassen aus einer Hand.",
      icon: "M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2z",
      backgroundImage: "/assets/photos/DJI_0243.JPG"
    },
    {
      title: "E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH",
      description: "Unsere Ingenieure planen für Sie die Energie- und Telekommunikationsnetze der Zukunft - Vermessung und Dokumentation inklusive.",
      icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
      url: "https://www.etib-ing.com/",
      backgroundImage: "/assets/photos/DSC01137.JPG"
    },
    {
      title: "E-TIB Verwaltung GmbH",
      description: "Zentrale Dienste, Einkauf und Finanzen sowie Verwaltung von Immobilien, Grundstücken, Maschinen und Geräten.",
      icon: "M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4",
      backgroundImage: "/assets/photos/DJI_0048.JPG"
    },
    {
      title: "E-TIB Bohrtechnik GmbH",
      description: "Präzise Horizontalspülbohrungen in allen Bodenklassen für eine oberflächenschonende und grabenlose Leitungsverlegung.",
      icon: "M12 3v1m0 16v1m9-9h-1M4 12H3m15.364 6.364l-.707-.707M6.343 6.343l-.707-.707m12.728 0l-.707.707M6.343 17.657l-.707.707M16 12a4 4 0 11-8 0 4 4 0 018 0z",
      backgroundImage: "/assets/photos/DSC08653.JPG"
    }
  ]}
/>

<div className="bg-white py-24 md:py-32 relative overflow-hidden border-b border-neutral-100">
  {/* Subtle industrial background pattern */}
  <div className="absolute inset-0 opacity-[0.03] pointer-events-none" style={{ backgroundImage: 'radial-gradient(#0e7a5c 1px, transparent 1px)', backgroundSize: '32px 32px' }}></div>
  
  <div className="container max-w-7xl mx-auto px-4 relative z-10">
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-12 lg:gap-20 items-center">
      
      {/* Left Column: Heading & Intro */}
      <div className="lg:col-span-5">
        <Heading 
          level={3} 
          size="hero" 
          subtitle="Über E-TIB"
          badgeStyle="industrial"
          className="mb-6 md:mb-8"
        >Ihr <span className="text-primary relative whitespace-nowrap">starker<svg className="absolute -bottom-2 left-0 w-full h-3 text-primary/20" viewBox="0 0 100 10" preserveAspectRatio="none"><path d="M0 5 Q 50 10 100 5" stroke="currentColor" strokeWidth="4" fill="none"/></svg></span> Partner <br/>für Infrastruktur</Heading>
        
        <div className="text-xl text-text-secondary leading-relaxed mb-8">
          Die E-TIB GmbH ist ein leistungsfähiger und moderner Anbieter von technischen Dienstleistungen. Wir haben uns auf zukunftsweisende Kernbereiche der Infrastruktur spezialisiert.
        </div>

        {/* Stats Grid */}
        <div className="grid grid-cols-2 gap-6 pt-8 border-t border-neutral-200">
          <div>
            <div className="text-4xl font-black text-primary mb-1 tracking-tighter">2015</div>
            <div className="text-sm font-bold text-text-secondary uppercase tracking-wider">Gründung</div>
          </div>
          <div>
            <div className="text-4xl font-black text-primary mb-1 tracking-tighter">50+</div>
            <div className="text-sm font-bold text-text-secondary uppercase tracking-wider">Mitarbeiter</div>
          </div>
        </div>
      </div>
      
      {/* Right Column: Imagery & Mission */}
      <div className="lg:col-span-7 relative">
        <div className="aspect-[4/3] md:aspect-[16/9] lg:aspect-[4/3] rounded-3xl overflow-hidden shadow-2xl relative border border-neutral-200/50">
          <img src="/assets/photos/Etib_E-tib_Tiefbau_Guben_Netzanbindung_Energie-100.jpg" alt="E-TIB im Einsatz" className="w-full h-full object-cover" />
          <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-neutral-dark/95 via-neutral-dark/40 to-transparent"></div>
          
          <div className="absolute bottom-0 left-0 w-full p-8 md:p-12">
            <div className="border-l-4 border-primary pl-6">
              <div className="text-white text-xl md:text-2xl leading-relaxed italic font-medium drop-shadow-lg">
                "Wir führen bundesweite Bauleistungen für Industrie, Telekommunikationsanbieter und Stromversorgungsunternehmen mit höchster Zuverlässigkeit und Präzision durch."
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        
        {/* Decorative elements */}
        <div className="absolute -bottom-8 -right-8 w-64 h-64 bg-primary/10 rounded-full blur-3xl pointer-events-none"></div>
      </div>
      
    </div>
  </div>
</div>



<HomeCompetenceBentoGrid
  badge="Unsere Kompetenzen"
  title="Alles aus einer Hand"
  ctaLabel="Alle Leistungen"
  ctaHref="/de/kompetenzen"
  items={[
    {
      title: "Kabelbau",
      description: "Verlegung von Mittel- und Niederspannungskabeln",
      tag: "Energie",
      size: "large",
      image: { url: "/assets/photos/DSC01123.JPG", alt: "Kabelbau" }
    },
    {
      title: "Bohrtechnik",
      description: "Horizontalspülbohrverfahren für grabenlose Verlegung",
      tag: "Innovation",
      size: "medium",
      image: { url: "/assets/photos/DSC08653.JPG", alt: "Bohrtechnik" }
    },
    {
      title: "Planung",
      description: "Trassenplanung und Genehmigungsverfahren",
      tag: "Präzision",
      size: "small",
      image: { url: "/assets/photos/DJI_0048.JPG", alt: "Planung" }
    },
    {
      title: "Vermessung",
      description: "Digitale Bestandsdokumentation",
      tag: "Digital",
      size: "accent"
    }
  ]}
/>

<HomeReferencesSlider
  references={[
    {
      id: "1",
      title: "Breitbandausbau FTTC, Planungsregion Spreewald",
      slug: "breitbandausbau-fttc-spreewald",
      category: "Telekommunikation",
      image: "/assets/photos/DSC01123.JPG"
    },
    {
      id: "2",
      title: "Breitbandausbau FTTH, 29699 Bomlitz / 29690 Schwarmstedt",
      slug: "breitbandausbau-ftth-bomlitz",
      category: "Telekommunikation",
      image: "/assets/photos/DSC00850.JPG"
    },
    {
      id: "3",
      title: "Neubau Kabeltrasse, 03149 Forst",
      slug: "neubau-kabeltrasse-forst",
      category: "Kabelbau",
      image: "/assets/photos/DSC01129.JPG"
    },
    {
      id: "4",
      title: "Kabelverbindung U30 - T10, 15890 Eisenhüttenstadt",
      slug: "kabelverbindung-eisenhuettenstadt",
      category: "Kabelbau",
      image: "/assets/photos/DSC00010.JPG"
    },
    {
      id: "5",
      title: "Einspeisung PV-Anlage 14728 Görne",
      slug: "einspeisung-pv-goerne",
      category: "Erneuerbare Energien",
      image: "/assets/photos/DSC01123.JPG"
    }
  ]}
/>

<FaqBlock 
  title="Häufig gestellte Fragen"
  subtitle="Wissenswertes"
  questions={[
    {
      question: "Was macht die E-TIB GmbH?",
      answer: "Die E-TIB GmbH ist spezialisiert auf den Leitungs- und Kabeltiefbau. Zu den Kernleistungen zählen der klassische Kabelbau, hochpräzise Horizontalspülbohrungen, Kabelpflugarbeiten sowie Elektromontagen bis 110 kV. Zusammen mit unseren Tochtergesellschaften decken wir auch die komplette Planung und Dokumentation von Infrastrukturprojekten ab."
    },
    {
      question: "Welche Vorteile bietet das Horizontalspülbohrverfahren (Bohrtechnik)?",
      answer: "Die Horizontalspülbohrung ist ein grabenloses Verfahren zur unterirdischen Verlegung von Kabeln und Rohren. Der größte Vorteil ist die oberflächenschonende Arbeitsweise: Flüsse, Autobahnen, Bahntrassen oder Naturschutzgebiete können gekreuzt werden, ohne den Verkehr oder die Umwelt zu beeinträchtigen. Dies spart erhebliche Kosten bei der Oberflächenwiederherstellung."
    },
    {
      question: "Seit wann gibt es die E-TIB GmbH und wie groß ist das Team?",
      answer: "Die E-TIB GmbH wurde im Dezember 2015 in Guben gegründet. Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe über 50 qualifizierte Mitarbeiter, die komplexe Infrastruktur- und Tiefbauprojekte für Energieversorger und Telekommunikationsanbieter bundesweit realisieren."
    },
    {
      question: "Bieten Sie auch die Planung von Netzanschlüssen an?",
      answer: "Ja, über die E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH übernehmen wir die komplette Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Dies beinhaltet Elektro- und Netzanschlussplanungen, Machbarkeitsstudien sowie die finale digitale Bestandsdokumentation per GIS."
    }
  ]}
/>
