---
title: "Planung und Beratung"
date: "2024-03-20"
excerpt: "Professionelle Planung und Beratung im Bereich Energie- und Telekommunikationsnetze: Trassenplanung, Genehmigungsverfahren und Projektprüfung."
layout: "fullBleed"
---

<HeroSection
  badge="Kernkompetenz"
  title="Planung & Beratung"
  subtitle="Kompetente Begleitung für Energie- und Telekommunikationsnetze"
  backgroundImage={{ url: '/assets/photos/DJI_0048.JPG' }}
  alignment="center"
  ctaLabel="Projekt anfragen"
  ctaHref="/de/kontakt"
/>

<ServiceDetailGrid
  badge="Ingenieursdienstleistungen"
  title="Fundament für den Erfolg"
  descriptionParagraphs={[
    "Eine solide Planung ist das Fundament jedes erfolgreichen Bauprojekts. Vermeiden Sie teure Planungsfehler und profitieren Sie von unserer umfassenden Expertise.",
    "Unser Partner-Ingenieurbüro **E-TIB Ingenieurgesellschaft mbH** unterstützt uns bei der reibungslosen Umsetzung komplexer Netzausbauprojekte."
  ]}
  panels={[
    {
      id: "planung",
      title: "Planung",
      icon: "planning",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Strukturplanung",
          "Genehmigungsplanung",
          "Ausführungsplanung",
          "Zustimmungsplanung"
        ]
      ]
    },
    {
      id: "beratung",
      title: "Beratung & Steuerung",
      icon: "planning",
      fullWidth: false,
      lists: [
        [
          "Ausschreibung & Vergabe",
          "Bauüberwachung",
          "Projektprüfung",
          "Machbarkeitsstudien"
        ]
      ]
    }
  ]}
/>

<CallToAction 
  title="Benötigen Sie Planungssicherheit?" 
  text="Lassen Sie uns über Ihr Vorhaben sprechen. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite."
  buttonText="Kontakt aufnehmen"
  buttonLink="/de/kontakt"
/>
