---
title: "Breitbandausbau FTTC, Planungsregion Spreewald"
client: "Telekom Deutschland GmbH"
date: "2018-01-31"
dateString: "09/2017 bis 01/2018"
location: "Spreewald"
featuredImage: "/assets/photos/DSC01129.JPG"
---

- 4.006 m Kabelgraben ausheben und verfüllen
- 4.006 m Verlegung PE-Schutzrohr 50 x 4,6 mm
- 13.008 m Horizontalspülbohrung D 50
- 94.951 m Einblasen von Kabel/Rohren unbelegt
- 42 Stück Stellen von Multifunktionsgehäusen
- Aufbau von Energieanschlusssäulen
- Aufbau elektrischer Anlagen 230V
- Koordination mit Energieversorgungsunternehmen
- Inbetriebnahme der elektrischen Anlagen
- Oberflächen- und Tiefbauarbeiten für Multifunktionsgehäuse
